Photomatix Pro Version 6.0
Handbuch

© 2017 HDRsoft.  Alle Rechte vorbehalten.

TOC link

Inhaltsverzeichnis
Einführung1
1         Fotos für HDR aufnehmen2
1.1	  Kamera einstellen3
1.2	  Belichtung3
1.2.1	  Auswahl der Belichtungen4
1.2.2	  Innenräume mit Fenstern und Motive mit hohem Kontrast4
1.3	  Verwenden von analogen Kameras (Film)5
2	Fotos laden und vorverarbeiten6
2.1	  Belichtungsreihe zusammenführen6
2.1.1	  Belichtungsreihe laden6
2.1.2	  Zu HDR zusammenführen 8
2.1.3	  Bedienfeld Geisterbildkorrektur - Optionen10
2.1.4	  Verwenden der Selektiven Geisterbildkorrektur11
2.1.5	  Verwenden der Automatischen Geisterbildkorrektur 12 2.1.6	  Einstellungen für Raw-Dateien 13
2.2	  Mit einzelnen Fotos arbeiten 14
2.2.1	  Einstellungen für einzelne Raw-Dateien 14
3	HDR-Rendern von Fotos 15
3.1	  Arbeitsablauf HDR-Rendern15 3.1.1	  Unterschiede im Arbeitsablauf bei Verwendung des Lightroom Plugins16 3.1.2	  Speichern unter Dialog16 3.2	  Arbeitsbereich zur Bildbearbeitung17
3.2.1	  Vorschau17
3.3	  Mit Vorgaben arbeiten18 3.3.1	  Bedienfeld Vorgaben18 3.3.2	  Standardvorgaben18 3.3.3	  Eigene Vorgaben18
3.3.4	  Eigene Vorgaben speichern19
3.3.5	  Vorgaben als Favoriten19
3.4	  Farbanpassungen20
4
Auswahlpinsel-Werkzeug21
4.1
Arbeitsablauf für selektive Anpassungen 21
4.1.1
Pinselstriche und Auswahlen
21
4.1.2
Selektive Anpassungen hinzufügen und entfernen
22
4.1.3
Anwendungsbeispiel Auswahlpinsel-Werkzeug: Farbe anpassen
22
4.1.4
Anwendungsbeispiel Auswahlpinsel-Werkzeug: Mischen mit einem Quellfoto23
4.2
Bedienfeld Auswahlpinsel-Werkzeug23
5
Nachbearbeitung25
5.1
Kontrast und Schärfen25
5.2
Beschneiden und Begradigen25
6
Automatisieren mit der Batch-Verarbeitung26
6
.1	  Batch-Verarbeitung von Belichtungsreihen26
6
.1.1	  Batch-Verarbeitung verwenden26
6
.1.2	  Bedienfeld Eigene Einstellungen oder Mehrere Vorgaben27
6
.1.3	  Weitere Optionen Vorverarbeitung28
6
.1.4	  Batch-Verarbeitung von Unterordnern29
6
.1.5	  Erweiterte Auswahloptionen29
6
.2	  Batch-Verarbeitung einzelner Fotos30
7
Tipps und Techniken 31
7
.1	  Integration von Photomatix Pro in Adobe Lightroom31
7
.2	  Verarbeitung von Raw-Dateien in externen Raw-Konvertern31
7
.3	  Bildrauschen32
7
.4	  Farbmanagement in Photomatix Pro32
8
Anhang: Rendereinstellungen33
8
.1	  Einstellungen von Farbe und Mischen33
8.
2	  HDR-Einstellungen - Details Enhancer34
8.
3	  HDR-Einstellungen - Contrast Optimizer36
8.
4	  HDR-Einstellungen - Tone Compressor37
8.
5 	  HDR-Einstellungen - Tone Balancer38
8.
6 	  HDR-Einstellungen - Fusion39
Glossar41
Weitere
Informationen und Hilfe43

Jede der obigen Abschnittüberschriften führt zum entsprechenden Abschnitt im Text. Alle Seiten verweisen am Seitenfuß zurück auf das Inhaltsverzeichnis.

Einführung
Photomatix Pro verarbeitet mehrere Aufnahmen eines Motivs, die mit unterschiedlichen Belichtungen gemacht wurden. Diese unterschiedlich belichteten Bilder werden auch als "Belichtungsreihe" bezeichnet, wie sie automatisiert mit vielen Kameramodellen erstellt werden können. Wenn Sie noch keine Belichtungsreihen aufgenommen haben, können Sie Photomatix Pro mit den Beispieldateien verwenden, die Sie auf unserer Webseite finden –  https://www.hdrsoft.com/de/. Lesen Sie den Abschnitt 1, Fotos für HDR aufnehmen, um Photomatix Pro mit Ihren eigenen Belichtungsreihen auszuprobieren.
Dieses Handbuch enthält Anleitungen, wie Photomatix Pro zum Bearbeiten von Bildern mit verschiedenen HDR-Rendermethoden benutzt werden kann. Auf alle Methoden kann über ein einziges Fenster in der Applikation zugegriffen werden. In Abschnitt 2, Fotos laden und vorverarbeiten und in Abschnitt 3, HDR- Rendern von Fotos erhalten Sie detaillierte Informationen über die vielfältigen Einstellmöglichkeiten.

Cove Point Leuchtturm © Ferrell McCollough

1	Fotos für HDR aufnehmen
Das korrekte Erstellen der Ausgangsbilder ist enorm wichtig, um mit Photomatix Pro gute Ergebnisse zu erzielen. Um ein Motiv mit besonders hohem Kontrastumfang zu fotografieren, müssen mehrere Aufnahmen mit unterschiedlicher Belichtung gemacht werden, um Bildinformationen sowohl in den Lichtern, als auch in den Schattenbereichen aufnehmen zu können. Die Belichtungen müssen den Kontrastumfang des Motivs vollständig abdecken, insbesondere in den Schattenbereichen.
Die Anzahl der aufzunehmenden Bilder hängt von dem Motiv ab. Sie ist außerdem abhängig vom Belichtungsabstand (gemessen in EV / Belichtungswerten) zwischen den einzelnen Aufnahmen. Nehmen Sie die Belichtungsreihe mit einem Abstand von einem EV-Schritt auf (z.B. -1, 0, +1 EV), so benötigen Sie mehr Aufnahmen, als wenn Sie sie in 2-EV-Abständen aufnehmen (z.B. -2, 0, +2 EV). Wir empfehlen, die Aufnahmen in 2-EV-Abständen zu erstellen, wenn dies möglich ist.
Motive mit hohem Kontrastumfang können grob in zwei Arten unterteilt werden:
• Mittlerer Dynamikumfang: Darunter fallen die meisten Landschaften und ähnliche Arten von Motiven unter freiem Himmel. Drei Aufnahmen im Belichtungsabstand von 2 EV (–2, 0 +2 EV), oder fünf Aufnahmen im Abstand von 1 EV (-2, -1, 0, +1, +2 EV) sind normalerweise für diese Art Motiv ausreichend.
• Hoher Dynamikumfang: Ein typisches Beispiel ist das Motiv eines Innenraums mit dem Blick durch ein Fenster nach Draußen an einem sonnigen Tag. Hier benötigen Sie mindestens fünf Aufnahmen im Abstand von 2 EV (oder neun Aufnahmen im Abstand von 1 EV), um dieses Motiv einzufangen, unter Umständen aber auch mehr Aufnahmen. Es empfiehlt sich, in diesen Fällen die Belichtungsreihe manuell durchzuführen.
1.1	Kamera einstellen
• Stellen Sie Ihre Kamera auf Zeitautomatik mit Blendenvorwahl (Av, Aperture Priority), damit nur die Verschlußzeit zwischen den Belichtungen variiert.
• Wählen Sie einen niedrigen ISO-Wert, z.B. 100 ISO oder niedriger.
• Schalten Sie den Blitz aus. Das Blitzlicht könnte dazu führen, daß alle Bilder gleich belichtet sind.
• Verwenden Sie möglichst ein Stativ. Obwohl Photomatix Pro eine Funktion zur automatischen Ausrichtung von Freihand-Aufnahmen beinhaltet, ist die Verwendung eines Stativs fast immer besser.
Digitale Spiegelreflexkameras (DSLRs) und viele Kompaktkameras bieten die Möglichkeit zur Erstellung automatischer Belichtungsreihen (AEB). Dies ermöglicht die automatische Aufnahme von drei oder mehr Bildern in Reihe: eines korrekt belichtet, einige unterbelichtet und andere überbelichtet. Gehen Sie wie folgt vor, wenn Ihre Kamera über eine AEB-Funktion verfügt:
• Wählen Sie den Modus Serienbild (Continuous). Modellspezifische Hinweise zur Einstellung Ihrer Kamera entnehmen Sie bitte dem Kamerahandbuch.
• Stellen Sie Ihre Kamera auf Auto Exposure Bracketing (AEB).
• Falls möglich, verwenden Sie den Selbstauslöser der Kamera, einen kabelgebundenen oder Funkauslöser, um Erschütterungen zu minimieren.
• Stellen Sie den Belichtungsabstand der Reihe
•  für einen optimalen Bereich auf +/-2 EV. Falls Ihre Kamera keine Abstände von +/-2 EV anbietet, wählen Sie den maximal möglichen Wert. Modellspezifische Hinweise zur Einstellung dieses Wertes entnehmen Sie bitte dem Handbuch Ihrer Kamera.
1.2	Belichtung
Um bei der HDR-Verarbeitung gute Ergebnisse zu erzielen, muss Ihre Belichtungsreihe Aufnahmen beinhalten, bei denen sowohl die Lichter als auch die Schatten korrekt belichtet sind. Letzteres is besonders wichtig, damit Bildrauschen im verarbeiteten HDR-Bild vermieden wird.
Das hellste Bild der Belichtungsreihe sollte die Schattenbereiche des Motivs bis in die mittleren Tonwerte verschoben haben. Sie können dies anhand des Histogramms Ihrer Digitalkamera überprüfen. In dem am meisten überbelichteten Bild sollte der linke Teil des Histogramms bis ungefähr 1/3 der Gesamtbreite leer sein. Falls dies nicht der Fall ist, fügen Sie eine weitere Aufnahme mit längerer Belichtungszeit hinzu. Wenn Ihre am meisten unterbelichtete Aufnahme (die dunkelste) auf der rechten Hälfte des Histogramms komplett leer sein sollte, können Sie alternativ die gesamte Belichtungsreihe erneut aufnehmen und dabei Ihre 'normale Belichtung' um ein oder mehr EV nach oben korrigieren.
Die Anzahl der aufzunehmenden Bilder hängt von dem Motivkontrast ab. Sie ist außerdem abhängig vom Belichtungsabstand (gemessen in EV / Belichtungswerten) zwischen den einzelnen Aufnahmen. Für die meisten Außenaufnahmen genügen drei Aufnahmen in einem Abstand von +/-2 EV-Werten, vorausgesetzt die Sonne befindet sich nicht direkt im Bild. Im Gegensatz dazu kann bei einer Innenraumaufnahme mit Blick ins Freie an einem sonnigen Tag der Dynamikumfang ziemlich hoch sein, sodass mindestens fünf Aufnahmen im Abstand von +/-2 EV-Werten notwendig sind, bzw. neun Aufnahmen im Abstand von +/-1 EV.
1.2.1	Auswahl der Belichtungen
Die Anzahl der aufzunehmenden Belichtungen hängt vom Dynamikumfang des Motivs ab, also der Belichtungsdifferenz zwischen den dunkelsten und hellsten Bereichen der Szene. Ihre hellste Belichtung muss die dunkelsten Bereiche der Szene erfassen, und die dunkelste Belichtung muss die hellsten Abschnitte der Szene erfassen.
Die erforderliche Anzahl hängt auch von dem Belichtungabstand (EV) zwischen jeder Belichtung ab. Wenn Sie Ihre Belichtungsreihe in 1 EV-Schritten aufnehmen, brauchen Sie mehr Belichtungen, um den gesamten Dynamikbereich einer Szene zu erfassen, als wenn Sie sie in 2 EV-Schritten aufnehmen. Wir empfehlen, wenn möglich Belichtungsreihen in 2 EV-Schritten zu fotografieren.
Eine typische Außenszene erfordert in der Regel 3 Aufnahmen im 2 EV-Abstand (d.h. -2, 0, +2). Für Motive mit sehr hohem Kontrast, wie ein Innenraum mit einem hellen Fenster im Bild, werden in der Regel 5 Bilder, bei 2 EV-Schritten oder manchmal mehr nötig sein.
Ein EV-Abstand von 2 hat diverse Vorteile gegenüber einem EV-Abstand von 1. Es erfordert weniger Aufnahmen, um den Dynamikbereich abzudecken und reduziert so das Risiko von Geisterbildern in nicht-statischen Motiven. Ausserdem reduziert es den Speicherbedarf und sorgt für eine schnellere Verarbeitung in Photomatix. Auf der anderen Seite hat ein EV-Abstand von 1 - oder niedriger - den Vorteil, das Rauschen beim Zusammenführen zum HDR-Bild besser zu glätten.
1.2.2 	Innenräume mit Fenstern und Motive mit hohem Kontrast
Das Fotografieren einer besonders kontrastreichen Szene, wie z. B. eines Innenraums, der ein helles Fenster enthält, erfordert mehr Aufnahmen pro Belichtungsreihe. Um ein gutes Ergebnis bei solchen Szenen zu bekommen, ist es entscheidend, eine genügende Anzahl von Belichtungen aufzunehmen, die den Dynamikbereich komplett abdecken. In den meisten Fällen benötigen Sie mindestens fünf Belichtungen mit einem Abstand von 2 EV. Wenn Sie weniger Belichtungen aufnehmen, können Sie ausgewaschene Lichter oder verrauschte Schatten durch "Löcher" in der Abdeckung des Dynamikbereichs verursachen.
Um die benötigten Belichtungen in Szenen mit extremen Unterschieden zwischen den hellsten und dunkelsten Details zu ermitteln, können Sie den im weiter unten verlinkten "HDR Tutorial für Immobilienfotografen" verfügbaren HDR-Belichtungsrechner verwenden.
Für Innenräume im Besonderen, lesen Sie sich bitte auch die Tipps für Immobileienfotografen durch. Wenn Sie HDR in Photomatix Pro verarbeiten, empfehlen wir Ihnen, sowohl die Fusion/Innnenraum-Methode, als auch die Contrast Optimizer HDR-Methode auszuprobieren. Die Fusion/Innenraum Methode ist besonders gut, um einen ausgewogenen und "fotorealistischen" Look zu  erzeugen und dabei noch die Lichter zu bewahren.
Die unten aufgeführten Schritte gelten für jede Szene mit sehr hohem Kontrast. Wenn Sie Immobilien-innenräume mit hellen Fenstern fotografieren möchten, finden Sie tiefergehende Anweisungen im englischen HDR-Tutorial für Immobilienfotografen.
Die unten aufgeführten Schritte gelten für jede Szene mit sehr hohem Kontrast:
1. Stellen Sie den Wert für ISO auf unter 400.
2. Stellen Sie Ihre Kamera auf Blendenpriorität. Richten Sie die Blende für die Szene basierend auf der gewünschten Schärfentiefe oder anderen Überlegungen ein.
3. Stellen Sie Ihre Kamera auf Belichtungsreihenautomatik (Auto Exposure Bracketing = AEB). Wenn Sie mit der AEB-Funktionalität Ihrer Kamera nicht vertraut sind, lesen Sie die englische Seite "Einstellen von Automatischen Belichtungsreihen" oder lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Kamera.
4. Stellen Sie im AEB-Modus den EV-Abstand auf +/- 2 EV ein, wenn Ihre Kamera diesen Wert unterstützt, ansonsten den höchstmöglichen EV-Abstand.
5. Schalten Sie die Kamera auf den Mdous Spotmessung. Richten Sie die Kamera auf den dunkelsten Bereich der Szene und passen Sie die Verschlusszeit an, bis Ihre Kamera eine korrekte Belichtung anzeigt. Dies ist die Verschlusszeit für Ihr überbelichtetes Foto.
6. Richten Sie die Kamera auf den hellsten Bereich der Szene und passen die Verschlusszeit an, bis Ihre Kamera eine korrekte Belichtung anzeigt. Dies ist die Verschlusszeit für Ihr unterbelichtetes Foto.
7. [Optional]: Um die gemessenen Verschlusszeiten zu überprüfen, nehmen Sie ein Foto für jeden Messwert auf und betrachten dessen jeweiliges Histogramm in der Kamera. Wenn die Histogrammkgrafik die linke Seite berührt, zeigt dies an, dass in den Schatten Bildinformationen verloren gegangen sind. Wenn die Grafik die rechte Seite berührt, zeigt dies verlorengegangene Bildinformationen der Lichter an.
8. Geben Sie Messwerte aus Schritt 5 und 6 in den HDR-Belichtungsrechner ein und ermitteln Sie darin die Einstellungen für die Belichtungsreihe(n).
9. Schalten Sie die Kamera in den manuellen Modus und stellen Sie die Verschlusszeit ein, die Sie mit dem HDR-Belichtungsrechner für die erste Belichtungsreihe ermittelt haben.
10. Wählen Sie in der Kamera den Aufnahmemodus 'Kontinuierlich' aus und betätigen den Auslöser, um die erste Belichtungsreihe aufzunehmen.
11. Nehmen Sie, falls vom HDR-Belichtungsrechner vorgeschlagen, weitere Fotos oder Belichtungsreihen auf.   Hinweis: Sollten Sie das Motiv nicht mit einer einzigen Belichtungsreihe aufnehmen können, müssen Sie ein Stativ verwenden, um Verwacklungen zu vermeiden.
1.3	Verwenden von analogen Kameras (Film)
• Folgen Sie den Hinweisen zur Einstellung der Kamera im oberen Teil des Abschnitts 1.1 und den Tipps zur Auswahl der Belichtungen im Abschnitt 1.2. Berücksichtigen Sie, dass Sie über keine Histogrammanzeige zur Beurteilung des Belichtungsumfangs verfügen.
• Digitalisieren Sie ausschließlich Ihre Negative oder Dias, nicht aber die Abzüge davon. Fotolabore werden immer versuchen, einen möglichst gut aussehenden Abzug von jedem einzelnen Bild anzufertigen und variieren dazu die Belichtung der Abzüge. Diese Abzüge zu scannen würde zu keinen guten Ergebnissen bei der HDR-Erstellung führen.
• Deaktivieren Sie die Belichtungsautomatik Ihres Scanners. So behalten Sie die manuelle Kontrolle über den Belichtungsprozess.
• Stellen Sie sicher, dass die Option Bilder ausrichten in Photomatix Pro ausgewählt ist, bevor Sie die Bilder zu einem HDR-Bild zusammenführen.

Motiv mit mittlerem Dynamikumfang, drei  Aufnahmen im Abstand von 2 EV

2

Die Ausgangsbilder zur Verarbeitung mittels HDR können sowohl mit digitalen als auch mit analogen/filmbasierten Kameras aufgenommen werden. Wenn Sie eine analoge Kamera einsetzen, müssen Sie die Bilder vor der Verarbeitung einscannen (siehe Abschnitt 1.3).

AEB-Einstellung für Canon 550D
(3 Aufnahmen,  +/- 2 EV)

Note

Die Serienbild-Funktion (Continous) kann unter Umständen zu weiteren Erschütterungen führen. Wir empfehlen daher eine Methode zu wählen, die die geringsten Erschütterungen bei jeder einzelnen Aufnahme erzeugt, z.B. mittels Spiegelvorauslösung, wenn diese zur Verfügung steht.

2	Fotos laden und vorverarbeiten
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Belichtungsreihen geladen und zusammengeführt, sowie einzelne Bilder in Photomatix Pro geladen werden. In Abschnitt 2.2 lesen Sie, wie Sie ein einzelnes Foto laden, um darauf das HDR-Rendering anzuwenden.
Photomatix Pro kann Bilder in 8-Bit oder 16-Bit pro Farbkanal sowie Raw-Bilder verarbeiten.
Unterstützt werden JPEG, TIFF, PSD, DNG und RAW-Dateien vieler Kameras. Photomatix Pro wird regelmäßig aktualisiert, um die Unterstützung für Raw-Dateien neuer Kameramodelle hinzuzufügen.  Sie können überprüfen, ob ein neues Update von Photomatix Pro verfügbar ist, indem Sie "Nach Updates suchen..." aus dem Menü Hilfe (Windows) oder dem Photomatix Pro-Menü (Mac) aufrufen.
2.1	Belichtungsreihe zusammenführen
2.1.1	Belichtungsreihe laden
Sie können Belichtungsreihen auf zwei Arten laden:
• Ziehen Sie Dateien per Ziehen & Ablegen auf die geöffnete Photomatix Pro-Anwendung oder auf das Programmsymbol.
• Klicken Sie die Schaltfläche Durchsuchen & Laden... im Programmfenster, welches nach dem Starten von Photomatix Pro erscheint. Daraufhin wird das Dialogfeld Datei öffnen angezeigt, in dem Sie die zu verarbeitenden Bilddateien auswählen können.
1. Wählen Sie die zu ladenden Bilddateien aus, indem Sie eine der folgenden Methoden verwenden:
• Klicken Sie auf die erste Datei und drücken Sie dann die Strg- [PC] / CMD-Taste [Mac]. Halten Sie die Strg- / CMD-Taste gedrückt, und klicken Sie dann auf die anderen Dateien, die Sie auswählen möchten.
• Klicken Sie auf die erste Datei und drücken Sie dann die Umschalttaste. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken nun auf die letzte Datei. Damit werden alle Dateien zwischen der ersten und der letzten Datei ausgewählt.
1. Klicken Sie auf Öffnen, und die ausgewählten Bilddateien werden in das Fenster Ausgewählte Fotos geladen.
Das Dialogfeld Ausgewählte Fotos
Bevor Sie Ihre Belichtungsreihe zu einer einzelnen Bilddatei zusammenführen, überprüfen Sie die Miniaturen und deaktivieren Sie gegebenenfalls Fotos, die Sie nicht beim Zusammenführen verwenden möchten (z. B. Duplikate).
Klicken Sie auf Weiter: Zusammenführen Optionen, wenn Ihre Belichtungsreihe vollständig ist und korrekt angezeigt wird.
Fehlende Belichtungswerte eingeben
Wenn sich keine Belichtungsinformationen in den Metadaten der Bilddateien befinden, oder wenn doppelte EV-Werte vorkommen, werden im Dialogfeld Ausgewählte Fotos geschätzte relative Belichtungswerte angezeigt.
Wenn die geschätzten Belichtungswerte falsch sind, können Sie sie entweder einzeln anklicken und jeweils bearbeiten oder den EV-Abstand für die gesamte Belichtungsreihe festlegen.
Klicken Sie auf Weiter: Zusammenführen Optionen nachdem Sie die fehlenden Belichtungswerte korrigiert haben.
Die Zusammenführen Optionen werden in Abschnitt 2.1.2 behandelt.
Einzelne Fotos
Bitte lesen Sie Abschnitt 2.2, in dem Optionen zum Laden einzelner Fotos für das HDR-Rendering beschrieben werden.
2.1.2	Zu HDR zusammenführen - Optionen
Nachdem Sie die Belichtungsreihen gewählt haben, können Sie die Verarbeitungsschritte anpassen, die ausgeführt werden, bevor die Fotos zusammengeführt werden, wie z.B. das Ausrichten der Ausgangsbilder oder die Geisterbildkorrektur.
• Eine Beschreibung der Optionen zum Zusammenführen einer Belichtungsreihe finden Sie auf den folgenden 2 Seiten.
• Abschnitt 2.2 beschreibt die Optionen zum Laden eines einzelnen Fotos zum HDR-Rendering.
Ausrichten der Ausgangsbilder
Die Option Ausgangsbilder ausrichten ist standardmäßig aktiviert. Sie korrigiert Probleme mit der Ausrichtung, die durch Bewegung der Kamera zwischen den einzelnen Aufnahmen der Belichtungsreihe entstehen können. Freihandaufnahmen, aber auch Aufnahmen mittels Stativ, können solche leichten Kamerabewegungen beinhalten, z.B. durch den Einfluß von Wind.
Die Option Bilder beschneiden entfernt unnötige Ränder, die beim Ausrichten der Bilder entstehen können. Ohne diese Option würde das zusammengeführte Bild weiße Ränder an den Kanten aufweisen. Sie sollten diese Option deaktivieren, wenn das resultierende Bild die exakt gleichen Dimensionen wie die Quellfotos behalten soll.
Sie können die Einstellungen zum Ausrichten entsprechend den Aufnahmebedingungen der Belichtungsreihe anpassen:
• Mit Perspektivkorrektur: Korrigiert alle Arten von Kamerabewegungen, sowohl Drehungen in allen drei Dimensionen als auch horizontale, vertikale, sowie Vorwärts-/Rückwärts-Bewegungen.
• Maximale Verschiebung: Legt die maximale Verschiebung der Fehlausrichtung fest, die beim Ausrichten berücksichtigt werden soll. Der Wert ist als Prozentsatz der Bilddimensionen angegeben. Höhere Werte erhöhen die Verarbeitungszeit, können aber sinnvoll sein, wenn Freihandaufnahmen bei Wind oder mit einer langen Brennweite aufgenommen wurden.
Im Dropdown-Menü Vorgabe können Sie vordefinierte Ausrichtungseinstellungen auswählen, die für bestimmte Aufnahmesituationen geeignet sind. Die vier angebotenen  Vorgaben sind Mit Stativ, Freihand (geringe Bewegung),  Freihand (Standard) und Freihand (hoher Versatz).
Wenn Sie die Fotos mit der Hand fotografiert haben, ist die Standardvorgabe Freihand (Standard) in den meisten Fällen ausreichend. Die Vorgabe Freihand (geringe Bewegung) ist dann geeignet, wenn sich die Kamera zwischen den Aufnahmen kaum bewegt hat und ist schneller. Die Vorgabe Freihand (hoher Versatz) ist für Fotos unter Bedingungen vorgesehen, unter denen größere Kamerabewegungen schwer zu vermeiden sind. Wenn Sie Freihand (großer Versatz) wählen, werden umfangreichere Ausrichtungsversuche durchgeführt, allerdings auf Kosten von längeren Bearbeitungszeiten.
Geisterbilder korrigieren
Die Option Geisterbildkorrektur versucht das Problem von Artefakten zu beheben, die entstehen, wenn Aufnahmen eines bewegten Motivs zusammengeführt werden. Zum Beispiel kann es vorkommen, dass Personen, die sich bewegt haben, im endgültigen Bild mehrfach erscheinen, so als wären sie Geister. Aus diesem Grund werden diese Artefakte als 'Geisterbilder' bezeichnet und die Technik, diese 'Geisterbilder' zu entfernen, wird 'Geisterbildkorrektur' genannt.
Nach Auswählen von Optionen für Geisterbildkorrektur anzeigen wird das Bedienfeld Geisterbildkorrektur - Optionen aktiviert, welches sich öffnet, nachdem alle Optionen zur Erzeugung des HDR-Bildes ausgewählt und die Schaltfläche Ausrichten & Geisterbildkorrektur gedrückt wird.  Das Fenster Geisterbildkorrektur - Optionen stellt eine auf das gesamte Bild wirkende Automatische Geisterbildkorrektur und, für präzisere Kontrolle über die Korrekturbereiche, eine manuell anwendbare Selektive Geisterbildkorrektur zur Verfügung. Details zu diesem Bedienfeld finden Sie in Abschnitt 2.1.3.
Rauschen reduzieren
Die Option Rauschen reduzieren behandelt die Ausgangsdateien mit einem hochwertigen Algorithmus zur Rauschreduzierung.  Diese Einstellung ist besonders empfohlen, wenn Raw-Dateien direkt in Photomatix Pro verarbeitet werden.
Die Rauschreduzierung ist typischerweise am hilfreichsten in den Schattenbereichen der Ausgangsbilder, die sich hauptsächlich in den am meisten unterbelichteten Bildern befinden, manchmal aber auch in den normal belichteten Aufnahmen. Vor diesem Hintergrund kann man im Ausklappmenü Rauschen reduzieren bei festlegen, dass die Rauschreduzierung nur auf das am meisten unterbelichtete Bild, auf die Normalbelichtung und die dunkleren Belichtungen angewendet wird.  Alternativ können auch alle Bilder der Belichtungsreihe mit Reauschreduzierung behandelt werden.
Stärke: Stärke der Rauschreduzierung relativ zum automatisch erkannten Wert, basierend auf dem Rauschen im Bild. Der Wert kann zwischen 50% und 150% liegen.
Chromatische Aberrationen reduzieren
Die Option Chromatische Aberrationen reduzieren korrigiert automatisch Farbsäume, die durch chromatische Aberrationen des Objektivs entstehen. Da sich chromatische Aberrationen besonders an Kanten mit hohem Kontrast zeigen und ein besonderes Problem bei HDR-Bildern darstellen, wird empfohlen, diese Option zu aktivieren.
Unverarbeitetes 32-Bit-Bild anzeigen
Diese Option öffnet das zusammengeführte, aber noch nicht bearbeitete Bild in einem Ansichtsfenster. So können Sie die zusammengeführte Datei in einem HDR-Dateiformat wie Radiance oder OpenEXR speichern. Das Speichern des 32-Bit-Bildes ist sinnvoll, wenn Sie das Bild später mit anderen Einstellungen verarbeiten möchten, ohne dass Sie Ihre Belichtungsreihe erneut laden und zusammenführen müssen. Allerdings müssen Sie die ursprünglichen Quellfotos noch einmal laden und zusammenführen, wenn Sie Belichtungsfusion verwenden möchten.
2.1.3	Bedienfeld Geisterbildkorrektur - Optionen
Aktivieren Sie im Dialogfeld Zu HDR zusammenführen die Einstellung Optionen für Geisterbildkorrektur anzeigen, um nachfolgend auf das Bedienfeld Geisterbildkorrektur - Optionen zugreifen zu können.
Es werden hier zwei Methoden zur Geisterbildkorrektur angeboten:
•      Eine manuell anwendbare Selektive Geisterbildkorrektur
•      Eine einstellbare Automatische Geisterbildkorrektur
Das Werkzeug Selektive Geisterbildkorrektur ermöglicht es Ihnen, die Bereiche eines Bildes mit einem Lasso-Werkzeug auszuwählen, welche Geisterbilder enthalten. Photomatix Pro verwendet dazu das am besten zur Helligkeit des ausgewählten Bereichs passende Bild als Standard für die Korrektur.  Dieses automatisch bestimmte Bild können Sie mit dem Werkzeug durch ein anderes Bild Ihrer Wahl ersetzen.
Die Automatische Geisterbildkorrektur verarbeitet das gesamte Bild mit einem automatischen Algorithmus. Dies ist besonders bei Motiven mit vielen kleinen Änderungen von Bild zu Bild hilfreich, die mit dem Lasso manuell kaum zu bestimmen sind. Ein Nachteil dieser automatischen Methode ist, dass - abhängig von dem Motiv, der Art der Geisterbilder, der Anzahl der Ausgangsdateien und anderer Faktoren - die Bildqualität möglicherweise gemindert wird. Wenn Sie die Automatische Geisterbildkorrektur verwenden, wählen Sie die niedrigste Einstellung, bei der das Bild eben noch erfolgreich korrigiert wird.
2.1.4	Verwenden der Selektiven Geisterbildkorrektur
Zum Verwenden der Selektiven Geisterbildkorrektur ziehen Sie bei gedrückter Maustaste eine Linie um den Bereich, der Geisterbilder enthält. Stellen Sie sicher, dass eine geschlossene Auswahl entsteht.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste (Windows) bzw. CTRL-klicken Sie (Mac) auf die gewählte Stelle und wählen Sie Markiere Auswahl als Geisterbild aus.  Die vormals gestrichelte Linie wird durchgezogen dargestellt, um anzuzeigen, dass diese Stelle für das Entfernen von Geisterbildern markiert wurde.  Sie können auf dieselbe Weise weitere Bereiche für die Geisterbildkorrektur festlegen.
Sie können jederzeit die Regler Helligkeit und Zoom verwenden, um die Ansicht heller/dunkler bzw. größer/kleiner zu machen.
Falls notwendig, können Sie einen markierten Bereich auch wieder entfernen. Hierzu klicken Sie rechts (bzw. CTRL-klicken) auf die Stelle und wählen Sie Auswahl aufheben aus.
Sie können auch das Bild ändern, welches standardmäßig für die Entfernung der Geisterbilder verwendet werden soll. Klicken Sie dazu rechts (bzw. CTRL-Klick) auf einen markierten Bereich und wählen Sie Anderes Bild für die Auswahl verwenden. Das Werkzeug zeigt ein DropDown-Menü mit einer Liste der verfügbaren Belichtungen an. Wählen Sie die gewünschte Belichtung aus der Liste aus.
Das vom Werkzeug gewählte Bild für eine Auswahl ist nicht immer die beste Aufnahme. Prüfen Sie daher, ob die Auswahl eines anderen Bildes bessere Ergebnisse erzielt.
Klicken Sie auf Vorschau, um eine Vorschau des Bildes ohne Geisterbilder zu erhalten. Mit Zurück zur Auswahl können Sie weitere Markierungen vornehmen oder bestehende Markierungen ändern. Wählen Sie weitere Regionen des Bildes aus und erstellen Sie eine Vorschau, bis Sie mit den Ergebnissen zufrieden sind.
Im Schnellauswahlmodus wird jede abgeschlossene Markierung unmittelbar in eine Auswahl zur Geisterbildkorrektur umgewandelt, ohne dass jeweils Markiere Auswahl als Geisterbild gewählt werden muss.
2.1.5	Verwenden der Automatischen Geisterbildkorrektur
Die Automatische Geisterbildkorrektur erkennt Bereiche mit Geisterbildern automatisch.  Der Regler steuert den Grad der Geisterbilderkennung.
Ein hoher Wert entfernt mehr Geisterbilder, aber erhöht die Wahrscheinlichkeit und den Grad von unerwünschten Artefakten. Versuchen Sie eine möglichst niedrige Einstellung zu verwenden, um die Qualität des zusammengefügten HDR-Bildes zu bewharen.
Werden sehr hohe Einstellungen benötigt, um Geisterbilder komplett zu entfernen, ist es empfehlenswert, stattdessen die Selektive Geisterbildkorrektur zu verwenden.
Bei Verwendung der Automatischen Geisterbildkorrektur wird ein einzelnes der Ausgangsbilder verwendet, um den Bereich im fertigen HDR-Bild zu erzeugen.  Hierfür wird das im Bereich Basisbild angezeigte und ausgewählte Foto benutzt. Standardmäßig ist das die mittlere Belichtung, aber Sie können anstelle dessen auch jedes andere Bild verwenden, indem Sie auf die kleine Vorschau des Bildes klicken.
Nachdem Sie das Werkzeug für die Selektive oder Automatische Geisterbildkorrektur verwendet haben, klicken Sie auf OK, um die Einstellungen auf das Bild anzuwenden oder klicken Sie auf Abbrechen, um das Zusammenführen der Bilder abzubrechen.
Möchten Sie mit der gewählten Belichtungsreihe weiterarbeiten, aber ohne die Geisterbildkorrektur anzuwenden, so stellen Sie den Regler für die Automatische Geisterbildkorrektur auf "0" bzw. treffen keine Auswahl in der Selektiven Geisterbildkorrektur und klicken einfach auf OK, um fortzufahren.
2.1.6	Einstellungen für Raw-Dateien
Photomatix Pro bietet weitere Einstellungen für Raw-Dateien.  Diese Einstellungen sind automatisch verfügbar, wenn Raw-Dateien geladen wurden.
Die Einstellungen unter Weißabgleich lassen Sie den Weißabgleich anpassen und zeigen Ihnen eine Vorschau auf die Änderungen.  Der Standartwert "Wie Aufnahme" entnimmt die Informationen zum Weißabgleich aus den EXIF-Daten. Um den Weißabgleich zu ändern, wählen Sie einen vorgegebenen Wert aus der Liste aus, oder geben Sie die Farbtemperatur in Grad Kelvin ein.
Mit Vorschau Bild... können Sie eines der Quellbilder auswählen, um die Auswirkungen des geänderten Weißabgleichs auf das Quellbild anzusehen.
Die Auswahlliste Primärfarben basieren auf enthält die Optionen zur Konvertierung des nativen Kamera-Farbraums in einen spezifischen Arbeitsfarbraum. Die Standardeinstellung ist "Adobe RGB" und eignet sich, wenn Sie das fertige Bild drucken wollen. Wenn Sie das Bild nur im Web präsentieren und es nicht drucken möchten, können Sie sRGB wählen, um das Bild nicht später von Adobe RGB in sRGB umwandeln zu müssen.
2.2	Mit einzelnen Fotos arbeiten
Photomatix Pro ermöglicht es, das HDR-Rendering auf einzelne Bilddateien anzuwenden. Um eine einzelne Datei zu öffnen:
1. Ziehen Sie die Datei auf die geöffnete Photomatix Pro-Anwendung oder auf das Programmsymbol. Oder klicken Sie die Schaltfläche Durchsuchen des nach dem Programmstart erscheinden Programmfensters.
2. Ein Dateibrowser-Fenster wird angezeigt.  Navigieren Sie zur Datei und öffnen Sie sie.
3. Um das Bild zu verarbeiten, klicken Sie auf Weiter: HDR- Rendern.
2.2.1	Einstellungen für einzelne Raw-Dateien
Handelt es sich bei der einzelnen Datei um eine Raw-Datei, so muss Photomatix Pro die Rohdaten zunächst konvertieren. Die folgenden Option zur Konvertierung der Rohdaten stehen hierbei zur Verfügung.
Die Option Rauschen reduzieren bearbeitet die konvertierte Raw-Datei mit einer hochwertigen Rauschreduzierung. Sie ist standardmäßig aktiviert, da sich dies bei Raw-Dateien immer empfiehlt. Mit dem Stärke-Regler können Sie die Stärke der Rauschreduzierung relativ zur automatisch erkannten Menge an Rauschen im Bild anpassen. Der Wert kann zwischen 50% und 150% liegen.
Die Option Belichtungsfusion ermöglichen erlaubt es,  alle Fusionsmethoden auf einzelne Bilder anzuwenden. Normalerweise kann Fusion nur auf Belichtungsreihen angewendet werden. Die Option erzeugt hellere und dunklere Bilder, welches dann die Verwendung von Vorgaben für Fusion, wie z.B. Fusion/Natürlich ermöglicht.
Die Option Chromatische Aberrationen reduzieren korrigiert automatisch Farbsäume, die durch chromatische Aberrationen des Objektivs entstanden sind.
Die Option Weißabgleich lässt Sie  den Weißabgleich anpassen und zeigt eine Vorschau der Einstellungen. Standarmäßig wird der Weißabgleich "Wie Aufnahme" eingestellt, basierend auf den EXIF-Daten.  Um den Weißabgleich zu ändern, wählen Sie eine Vorgabe aus der Liste, oder geben die Farbtemperatur in Grad Kelvin an.
Klicken Sie auf Vorschau, um die Auswirkung der Änderungen auf das Quellbild zu sehen.
Die Auswahlliste Farbraum enthält die Optionen zur Konvertierung des nativen Kamerafarbraums in einen spezifischen Arbeitsfarbraum. Die Standardeinstellung ist Adobe RGB und eignet sich, wenn Sie das fertige Bild drucken wollen. Wenn Sie das Bild nur im Web präsentieren und es nicht drucken möchten, können Sie sRGB wählen, um das Bild nicht später von Adobe RGB in sRGB umwandeln zu müssen.

Der Begriff "Belichtungsreihen" bezieht sich auf Bilder desselben Motivs, die mit unterschiedlichen Belichtungseinstellungen aufgenommen wurden. Eine Belichtungsreihe kann mit der Belichtungsreihenautomatik (AEB) der Kamera hergestellt werden, wenn diese verfügbar ist. Ohne AEB kann eine Belichtungsreihe auch manuell mit der Kamera aufgenomen werden.

Ziehen Sie alle Bilder der Belichtungsreihe gleichzeitig in Photomatix Pro, damit diese richtig zusammengeführt werden.

Wenn Sie Lightroom besitzen, können Sie das Photomatix-Plugin für Lightroom verwenden, um Bilder in Photomatix Pro zu laden.  Beachten Sie für weitere Informationen Abschnitt 7.

Note:

Die Reihenfolge der Dateien innerhalb einer Belichtungsreihe ist nicht wichtig. Photomatix Pro sortiert die Dateien automatisch nach den Belichtungsinformationen, die in den EXIF-Daten der Fotos enthalten sind. Wenn solche Belichtungsinformationen nicht existieren, verwendet Photomatix Pro stattdessen die relative Helligkeit der Bilder..

Ausgewählte Fotos bereit für die  "Zusammenführen Optionen"

Festlegen oder Einstellen fehlender Belichtungseinstellungen

Auswählen von Optionen für das Zusammenführen zum HDR

Die Option Ausgangsbilder ausrichten sollte nicht ausgewählt werden, wenn die Ausgangsbilder gestitchte Panoramen sind oder es sich um 'unechte' Belichtungsreihen aus einer einzelnen Raw-Datei handelt.

Optionen Rauschreduzierung

Wenn Sie die Option Unverarbeitetes 32-Bit-Bild anzeigen ausgewählt haben, müssen Sie nachdem das 32-Bit-Bild angezeigt wird, auf HDR RENDERN im Workflow Shortcuts-Bedienfeld klicken, um zum nächsten Schritt zu gelangen.

Bedienfeld Geisterbildkorrektur - Optionen

Zwei Werkzeuge zur Geisterbildkorrektur: Selektiv und Automatisch

Eine gepunktete Auswahl zur Geisterbildkorrektur markiert

Rechts-Klick in den Bereich zur Auswahl eines anderen Ersatzbildes

Automatische Geisterbildkorrektur

Die Geisterbildkorrektur funktioniert mit allen HDR-Render-Methoden (Details Enhancer, Contrast Optimizer, Tone Balancer und Tone Compressor) und mit der Methode Fusion/Natürlich. Sie ist jedoch nicht auf andere Fusionsmethoden anwendbar.

Zu HDR zusammenführen - Optionen bei Raw-Dateien

Das HDR-Rendern mit der Details-Enhancer-Methode verstärkt jegliches Rauschen im Bild, weshalb eine Vorverarbeitung der Quellfotos mittels Rauschreduzierung empfehlenswert ist.

Optionen zum Verarbeiten von Raw-Dateien

3	HDR-Rendern von Fotos
Das Herzstück von Photomatix Pro ist der Ort, an dem Sie das Bild mit verschiedenen HDR-Rendermethoden anpassen.
Diese Bedienoberfläche besteht aus drei Hauptabschnitten: Den Bedienfeldern Einstellungen links, Vorschau in der Mitte und Vorgaben rechts.
3.1	Arbeitsablauf HDR-Rendern
Nachdem Sie Ihre Belichtungsreihen zusammengeführt (bzw. ein einzelnes Bild geöffnet) haben, folgen Sie diesen Schritten:
1. Wählen Sie einen Stil für Ihr Bild Wählen Sie einen Stil aus, indem Sie eine Miniatur im Bedienfeld Vorgaben auswählen. Verwenden Sie entweder eine Standardvorgabe, die mit Photomatix Pro ausgeliefert wurde, oder eine eigene Vorgabe, die Sie zuvor selbst erstellt haben. Einzelheiten zum Arbeiten mit Vorgaben finden Sie in Abschnitt 3.3.
2. Verfeinern Sie die Wirkung
Sie können die Wirkung einer Vorgabe mit den Reglern in den HDR-Einstellungen und Farbeinstellungen verfeinern (siehe Beschreibungen der einzelnen Einstellungen in Abschnitt 8: Einstellungen). Mit dem Pinselauswahl-Werkzeug können Sie auch Einstellungen auf bestimmte Bereiche Ihres Bildes selektiv anwenden (siehe Abschnitt 4: Pinselauswahl-Werkzeug).
1. Einstellungen anwenden
Wenn Sie mit dem Vorschauergebnis zufrieden sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter: Abschließen am unteren Rand des Bedienfeldes. Die gewählte Vorgabe und deren Einstellungen werden auf das Bild in Originalauflösung angewendet.
1. Nachbearbeitung hinzufügen
Bevor Sie das Bild speichern, können Sie die Optionen im Dialogfeld Nachbearbeitung verwenden, um den Kontrast Ihres Bildes zu erhöhen, es zu schärfen, zuzuschneiden oder Perspektivkorrekturen anzuwenden.
1. Bild speichern
Wählen Sie Datei > Speichern unter..., um das Bild zu speichern.  Weitere Informationen zum Dialogfeld Speichern unter... finden Sie in Abschnitt 3.1.2 auf der folgenden Seite.
1. [Optional] Andere Einstellungen ausprobieren
Sie können andere Anpassungen mit dem gleichen Bild ausprobieren, ohne die Fotos erneut laden und zusammenführen zu müssen:
• Mit der Option Einstellungen ändern im Bedienfeld Workflow Shortcuts können Sie mit dem aktuellen Bild neu beginnen und andere Vorgaben oder Einstellungen anwenden.
• Wenn Sie Doppeltes HDR-Rendern auswählen, können Sie zusätzliche Effekte hinzufügen, indem Sie Ihr bereits verarbeitetes Bild als Ausgangspunkt verwenden.	3.1.1	Unterschiede im Arbeitsablauf bei Verwendung des Lightroom Plugins
Wenn Sie das Export to Photomatix Pro Plugin für Lightroom verwenden und die Option Automatisch in die Lightroombibliothek reimportieren aktiviert haben, wird der oben beschriebene Arbeitsablauf bei Schritt 4 angehalten. Darüber hinaus wird die Schaltfläche, die das gerenderte Bild an Lightroom zurückgibt, in Speichern & Reimportieren anstelle von Fertig umbenannt.
3.1.2	Speichern unter Dialog
Um das Bild zu speichern, wählen Sie Datei > Speichern unter... und navigieren Sie zu dem Ordner, in dem das Bild gespeichert werden soll. Verwenden Sie den standarmäßig vergebenen Namen, oder geben Sie einen Namen in das Dateinamenfeld ein. Dann wählen Sie eines der drei angebotenen Dateiformate.
JPEG ist die beste Wahl, wenn Sie das Bild ohne Weiterverarbeitung direkt für das Internet verwenden.
TIFF 16-Bit bietet die höchste Qualität und ist das beste Format, wenn Sie vorhaben, das Bild in einem Bildeditor weiterzuverarbeiten.
Wenn Sie das Bild mit einer Bildbetrachtungssoftware automatisch öffnen wollen, können Sie Nach dem Speichern öffnen mit im Dialog Speichern unter wählen und es mit einem Programm aus der Dropdown-Liste öffnen. Wenn das Programm nicht auf der Liste aufgeführt ist, klicken Sie auf Anwendung hinzufügen..., navigieren zu dessen Programmordner, wählen es aus und klicken auf Öffnen.
Wenn Sie Ihr Bild mit einer bestimmten Pixelauflösung speichern möchten, verwenden Sie die Option Speichern mit Größe. Es stehen verschiedene Standardbildgrößen für den Export zur Verfügung.
3.2	Arbeitsbereich zur Bildbearbeitung
Arbeitsbereich Bildbearbeitung Übersicht
Die Oberfläche zur Einstellung des Bildes besteht aus drei Bereichen:  Den Einstellungen, der Vorschau und den Vorgaben.
3.2.1	Vorschau
Die Vorschau zeigt das Bild mit der aktuell angewendeten Vorgabe und deren Einstellungen an und wird sofort aktualisiert, nachdem eine Vorgabe oder eine Einstellung geändert wurde. Sie stellt folgende Regler zur Verfügung:
Rückgängig / Widerrufen: Rückgängig erlaubt es, rückwärts durch Ihre letzten Anpassungen zu klicken und sie nacheinander zu entfernen. Sie können jeden Rückgängig-Schritt widerrufen, um zur letzten Einstellung zurückzukehren.
Geteilte Ansicht: Wenn Sie auf "Geteilte Ansicht" klicken, wird die gerenderte HDR-Vorschau vorübergehend aus der linken Hälfte des Bildes entfernt. So können Sie Ihr ursprüngliches, unverarbeitetes Bild mit dem gerenderten Bild vergleichen. Um zur Anpassung Ihres Bildes zurückzukehren, klicken Sie ein zweites Mal auf die Schaltfläche.
Verkleinert bzw. vergrößert die aktualisierte Vorschau auf 50% bis 150%. Die Vorschau wird nicht neu berechnet, sondern skaliert. Immer wenn Einpassen oder eine der Lupen geklickt wird, wird die Vorschau neu berechnet und der Skalieren-Regler auf 100% gesetzt.
Histogramm: Das schwebende Fenster enthält vier Reiter zur Analyse des Bildes: Luminanz, Rot, Grün und Blau. Beim Bewegen der Maus über das Histogramm werden zusätzliche Angaben für den Wert, die Anzahl und das Perzentil angezeigt. Ist das Histogramm abgeschaltet, kann es durch Aufrufen von 8-Bit Histogramm im Menü "Ansicht" wieder aufgerufen werden.
3.3	Mit Vorgaben arbeiten
3.3.1	Bedienfeld Vorgaben
D
as Bedienfeld Vorgaben listet alle verfügbaren Vorgaben mit einem Vorschaubild auf. Beim Klick auf eines der Vorschaubilder wird das im Vorschaufenster angezeigte Bild aktualisiert und das Ergebnis der gewählten Vorgabe angezeigt.
Standardmäßig zeigt das Fenster eine Spalte mit kleinen Thumbnails. Klicken Sie auf das “Plus”-Symbol im oberen Bereich des Feldes, um grössere Thumbnails anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol oben rechts, um die Thumbnails in zwei Spalten anzuzeigen.
Wenn das Bedienfeld Vorgaben standardmäßig nicht anzeigt werden soll, können Sie die Anzeige mit einer Option in den Voreinstellungen deaktivieren. Die Voreinstellungen finden Sie im Menü 'Anzeigen' (Windows) bzw. im Menü 'Photomatix Pro' (Mac).
Es gibt zwei Arten von Vorgaben: Mitgelieferte Standardvorgaben und benutzerdefinierte, eigene Vorgaben.
3.3.2	Standardvorgaben
Standardvorgaben sind Vorgaben, die mit der Software mitgeliefert werden. Photomatix Pro enthält 41Standardvorgaben für Belichtungsreihen und 34 Standardvorgaben für die Bearbeitung eines einzelnen Fotos.
In der Dropdown-Liste oben im Vorgaben-Bedienfeld können Sie Vorgaben nach Kategorien filtern.  Es gibt vier Kategorien integrierter Vorgaben, die den Effektstilen entsprechen (Künstlerisch, Realistisch, Architektur und Schwarz & Weiß) und vier Kategorien, die HDR-Rendermethoden entsprechen (Details Enhancer, Contrast Optimizer, Tone Balancer, Tone Compressor und Fusion).
Der Eintrag Kompaktliste zeigt eine ausgewählte Teilmenge von Vorgaben aus allen Kategorien an. Der Eintrag Favoriten zeigt nur Presets an, die Sie als Favorit markiert haben. Weitere Details zu Vorgaben als Favoriten finden Sie am Ende dieses Abschnitts.
3.3.3	Eigene Vorgaben
Eigene Vorgaben sind Vorgaben, die Sie selber speichern, während Sie Einstellungen an Ihren Bildern vornehmen, oder es sind von anderen Photomatix-Benutzern erstellte Vorgaben, die Sie importiert haben.
Eigene Vorgaben erreichen Sie, indem Sie auf den Reiter Eigene am unteren Rand des Bedienfelds Vorgabenminiaturen klicken. Wie Sie eigene Vorgaben speichern können, erfahren Sie unten im Absatz Eigene Vorgaben speichern.
Sie können auch von anderen Photomatix-Benutzern als XMP-Dateien erstellte Vorgaben importieren, die Sie auf Ihrem Computer gespeichert haben. Um eine Vorgabe zu importieren, wählen Sie Vorgabe importieren... aus dem Popup-Menü links oben im Bedienfeld aus und navigieren Sie zu dem Speicherort, in den Sie die XMP-Vorgabedateien gespeichert haben.
3.3.4	Eigene Vorgaben speichern
Es gibt zwei Möglichkeiten, benutzerdefinierte Vorgaben als XMP-Datei für die zukünftige Verwendung zu speichern: Während der Bildanpassungsphase, oder nachdem das HDR-Rendering abgeschlossen ist.  So speichern Sie benutzerdefinierte Vorgaben während der Bildanpassung:
1. Klicken Sie im Einstellungsfenster auf der linken Seite des Vorschaufensters auf die Dropdown-Liste Vorgabe.
2. Wählen Sie Vorgabe speichern... aus der Liste.
3. Geben Sie im Feld Dateiname einen Namen für die Vorgabe ein und klicken auf Speichern.
Um die ausgewählten Einstellungen als Vorgabe zu speichern, nachdem Sie die HDR-Einstellungen bereits angewendet oder das Bild gespeichert haben:
1. Klicken Sie im Dialogfeld Workflow Shortcuts auf  Einstellungen speichern, oder wählen Sie im Menü Datei den Eintrag Einstellungen speichern aus. Ein Dialog fordert Sie zur Eingabe eines Dateinamens auf.
2. Geben Sie den Dateinamen ein und klicken Sie auf OK.
3.3.5	Vorgaben als Favoriten
Sie können Vorgaben als Favoriten markieren. Danach lassen sie sich mit der Dropdown-Liste filtern, um nur Ihre Favoriten zu sehen.  Eine Vorgabe wird als Favorit markiert, indem Sie auf das graue Sternsymbol links neben dem Namen der Vorgabe klicken. Der Stern wird dann gelb, womit die Vorgabe als "favorisierte" Vorgabe erkennbar ist. Sie können die Markierung einer Vorgabe als Favorit aufheben, indem Sie erneut auf den gelben Stern klicken.
3.4	Farbanpassungen
Der Abschnitt Farbeinstellungen ist für alle HDR-Rendermethoden identisch. Er besteht aus je einer Einstellung für Farbsättigung und Helligkeit, sowie je einer Einstellung für Farbton und Farbtemperatur.
Bei der Einstellung einer einzelnen Bildfarbe steht die Einstellung Farbton zur Verfügung. Die Farbton-Einstellung ermöglicht es Ihnen, eine bestimmte Farbe hin zu seiner benachbarten Farbe im Spektrum zu verschieben.  Zum Beispiel können Orangetöne entweder hin zu Gelb oder Rot verschoben werden. Wenn Sie dagegen Ihre Farbanpassung nicht auf eine einzelne Farbe beschränken, und stattdessen die Gesamtfarbe auswählen, ist die Einstellung Farbtemperatur verfügbar. Farbtemperatur steuert die empfundene Wärme oder Kühle Ihres Bildes.
Beschränken Sie Ihre Farbeinstellungen auf eine bestimmte Bildfarbe, indem Sie im Menü Farbeinstellungen eine Auswahl treffen. Oder belassen Sie die Farbeinstellung auf der Standardeinstellung, womit Ihre Anpassungen dann auf alle Farben angewendet werden. Mit der Auswahl von Rot können Sie Ihre Anpassungen auf eine einzige rote Rose in einem bunten Blumenstrauß beschränken. Mit Grün können Sie Ihre Anpassungen auf einen Bereich mit Vegetation ausrichten. Die Auswahl von Aquamarin oder Blau ermöglicht, die Anpassungen auf den Himmel einzuschränken, je nach dem, welchen Farbton der Himmel hat.
Wie weiter unten im Abschnitt Pinselauswahl-Werkzeug beschrieben, können Sie Ihre Farbanpassungen nicht nur auf bestimmte Farben in einem Bild beschränken, sondern auch auf Bereiche. Dies ermöglicht mehrere Auswahlbereiche, aber mit unterschiedlichen Einstellungen, welche die gleiche Bildfarbe beeinflussen, wie: "Dieser grüne Bereich sollte stärker gesättigt sein... Dieser andere grüne Bereich sollte abgedunkelt werden..."
4	Pinselauswahl-Werkzeug
Mit dem Pinselauswahl-Werkzeug können Sie präzise Auswahlen in einem Bild erstellen, auf die Sie dann zwei Arten von selektiven Anpassungen anwenden können:
1. Anpassungen der Farbe zum Ändern von Farbsättigung, Farbton, Farbtemperatur und Helligkeit der Bildteile, die Sie ausgewählt haben.
2. Anpassungen Mischen, um den ausgewählten Teil Ihres Bildes mit dem Originalfoto oder mit einem anderen Ihrer Quellfotos zu mischen, wenn Sie mit Belichtungsreihen arbeiten.
Abschnitt 4.1 beschreibt, wie Sie das Pinselauswahl-Werkzeug verwenden, um Auswahlen zu erstellen, auf die Sie Farbanpassungen und Mischen anwenden können.
4.1	Arbeitsablauf für selektive Anpassungen
Der Modus selektive Anpassung beginnt, wenn Sie auf das Pinsel-Symbol im Bedienfeld Farbe oder  Mischen klicken.
Während die Palette Pinselauswahl-Werkzeug geöffnet ist, bleiben nur die Einstellungen des Bedienfeldes aktiviert, aus dem Sie das Pinselauswahl-Werkzeug geöffnet haben. Von den Steuerelementen der Vorschau bleiben nur der Zoomregler und die Schaltfläche Zeige Original/Zeige Vorschau bedienbar.
Die Anpassungen für Farbe oder Mischen, die während des selektiven Anpassungsmodus angewendet werden, sind auf die Bereiche Ihres Bildes beschränkt, in denen Sie einen oder mehrere Pinselstriche ausgeführt haben.
Die Abschnitte 4.1.1 und 4.1.2 beschreiben, wie Pinselstriche für Farbanpassungen ausgeführt werden. Pinselstriche zum Mischen arbeiten genauso, wie in diesen Beispielen zur Farbanpassung beschrieben wird.
4.1.1	Pinselstriche und Auswahlen
"Selektionen" sind Unterbereiche Ihres Bildes, die Sie definiert haben, um ihnen individuelle Farbbehandlungen zukommen zu lassen. Farbbehandlungen, die auf Selektionen angewendet werden, beeinflussen keine Farben, oder Einstellungen, oder Teile des Bildes außerhalb der aktuellen Auswahl.  Sie definieren Auswahlen mit dem Pinselauswahl-Werkzeug wie folgt:
Klicken Sie auf das Pinsel-Symbol im Bedienfeld Farbe.  Die Palette Pinselauswahl-Werkzeug öffnet sich und Sie befinden sich im selektiven Anpassungsmodus. Der Mauszeiger  wird zu einem größenverstellbaren Rundpinsel, mit dem Sie, wenn er auf dem Vorschaubild getupft oder gezogen – mit anderen Worten darauf "gemalt" – wird, diesen Teil des Bildes auswählen und die aktuellen Farbanpassungen darauf anwenden können.
Ihre Pinselstriche definieren die Größe und Form Ihrer Auswahl. Pinselgröße, Randweichheit und Deckkraft sind einstellbar, so dass Sie Ihre Pinselstriche anpassen können.
Die Einstellungen unter Farbe definieren die angewendeten Anpassungen. Machen Sie mindestens eine Anpassung, bevor Sie Ihre Auswahl starten, damit die Anpassungen bei Ihrem ersten Pinselstrich sofort sichtbar werden. Sie können Ihre Auswahl mit zusätzlichen Pinselstrichen erweitern und die Einstellungen nach Bedarf ändern.
Klicken Sie auf Neue Auswahl, um eine neue Auswahl mit eigenen Anpassungen zu starten. Wie bereits erwähnt, machen Sie mindestens eine Anpassung, bevor Sie anfangen, damit der gewünschte Effekt gleich zu Beginn der Auswahl zu erkennen ist. Wenn eine Anpassung nicht mehr gewünscht wird, können Sie sie entfernen, indem sie deren Auswahl rückgängig machen, wodurch alle zugehörigen Anpassungen auch entfernt werden.
4.1.2	Selektive Anpassungen hinzufügen und entfernen
Im selektiven Anpassungsmodus wird das gesamte Bild maskiert und vor Anpassungen geschützt, bis Sie Pinselstriche vornehmen. Ihre Pinselstriche definieren, wo im Bild Ihre Anpassung angewendet wird. Eine Auswahl ist also wie ein Fenster oder ein Schlüsselloch in der Maske, so dass Anpassungen, die normalerweise das gesamte Bild beeinflussen würden, nur die Bildbereiche beeinflussen, die Sie mit dem Pinselauswahl-Werkzeug definieren.
Das Pinselauswahl-Werkzeug unterstützt mehrere Auswahlen mit jeweils eigenen Farbanpassungen. Um an einer neuen Auswahl zu arbeiten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Neue Auswahl". Die Einstellungen für die Farbparameter werden auf ihre Standardwerte zurückgesetzt, so dass Sie neue Farbanpassungen auf Ihre neue Auswahl anwenden können.
"Auswahl rückgängig" entfernt die laufende Auswahl. Alle Auswahlen können durch Klicken auf "Alle löschen" entfernt werden.
4.1.3	Anwendungsbeispiel Pinselauswahl-Werkzeug: Farbe anpassen
Folgen Sie diesen Schritten, um den Arbeitsablauf des Pinselauswahl-Werkzeugs Farbe zu erlernen:
1. Klicken Sie auf das Pinselsymbol im Bedienfeld Farbe, um die Palette Pinselauswahl-Werkzeug zu öffnen. Wenn jetzt das Pinselauswahl-Werkzeug geöffnet ist, werden keine neuen Farbanpassungen das Bild beeinflussen, bevor Sie Anpassungen vornehmen und eine Pinselauswahl erstellen.
2. Zum Beispiel stellen Sie die Farbsättigung auf -10. Ergebnis: Bisher keins, da Sie diese Anpassungen bisher noch nicht auf das Bild angewendet haben.
3. Wenn Sie nun die Maus auf dem Bild klicken und ziehen, werden die gemalten Bereiche im Bild entsättigt.
Testen Sie zusätzliche Features:
• Passen Sie die Pinselgröße zusammen mit der Zoomstufe der Vorschau an, um genaue Anpassungen vorzunehmen.
• Fügen Sie mehrere Auswahlen mit jeweils eigenen Farbanpassungen hinzu: Setzen Sie die globale Farbsättigung auf ihre Standardwert zurück und entsättigen Sie stattdessen die einzelnen Farben Blau und Aquamarin. Enthält Ihr Bild einen blauen Himmel, können Sie ihn jetzt grau malen. Verwenden Sie die maximale Pinselgröße, damit Sie die Aufgabe mit nur wenigen Pinselstrichen erledigen können.
• Ändern Sie die Deckkraft des Pinsels, um die Stärke der Farbanpassung, die Sie auf das Bild anwenden, zu verfeinern.
Wenn Sie die Palette Pinselauswahl-Werkzeug schließen, verlassen Sie den selektiven Anpassungsmodus und weitere Farbanpassungen werden auf das gesamte Bild angewendet.
4.1.4	Anwendungsbeispiel Pinselauswahl-Werkzeug: Mischen mit einem Quellfoto
Mit dem Bedienfeld Mischen können Sie Bereiche des Bildes auswählen und diese Auswahl als "Stanze" verwenden, um nur eines der Quellfotos anstelle des vollständigen zusammengefügten Bildes anzuzeigen. Das gewählte Quellfoto kann mit 100% Deckkraft gemischt werden, oder kann auf jede Deckkraftstufe von 100 bis nahezu 0% gestellt werden.
Folgen Sie diesen Schritten, um den Arbeitsablauf des Pinselauswahl-Werkzeugs Mischen zu erlernen:
1. Klicken Sie auf das Pinselsymbol im Bedienfeld Mischen, um die Palette Pinselauswahl-Werkzeug zu öffnen.
2. Wählen Sie im Menü von Mischen ein Quellfoto aus, das Sie selktiv stärker mit dem Bild mischen möchten.
3. Wählen Sie eine passende Pinselgröße aus und beginnen, Ihre Auswahl zu malen. Jeder Pinselstrich zeigt Ihr ausgewähltes Quellfoto mit voreingestellter Deckkraft an.
Testen Sie zusätzliche Features:
• Klicken Sie auf "Neue Auswahl", um eine zweite Pinselauswahl zu erstellen. Wählen Sie im Menü Mischen ein anderes Quellfoto aus, als Sie in Schritt 2 gewählt haben.
Wenn Sie die Palette Pinselauswahl-Werkzeug schließen, verlassen Sie den selektiven Anpassungsmodus und weitere Anpassungen werden auf das gesamte Bild angewendet.
4.2	Bedienfeld Pinselauswahl-Werkzeug
Das Pinselauswahl-Werkzeug bietet einen größenverstellbaren, runden Auswahlpinsel, mit dem Sie einfach Ihre gewünschte Auswahl auf Ihr Bild "malen".
Die Funktionen des Pinselauswahl-Werkzeugs sind:
• Pinselgröße Schieberegler:  Von 1 bis 100, mit 50 als Standardwert. Die Pinselgröße skaliert sich proportional mit der Bildgröße.
• Randweichheit Schieberegler:  Von 0 bis 100. Gibt dem Pinsel eine weiche Kante. Ein Pinsel mit weicher Pinselkante ist hilfreich, um einen weichen Übergang zu erreichen, wenn eine Farbanpassung auf einen Bereich angewendet wird, aber nicht auf einen angrenzenden Bereich.
• Deckkraft Schieberegler: Von 0 bis 100, in 100 Stufen.  Blendet den Auswahlpinsel aus, um teildurchlässige Auswahlen zu ermöglichen.   Hinweis: Deckkraft ist dem Konzept der Anpassung von Mischen wesenhaft, im Gegensatz zur Deckkraft bei Farbanpassungen, wo sie eine Option des Pinselauswahl-Werkzeugs ist. Aus diesem Grund finden Sie die Einstellung der Deckkraft für das Mischen im Bedienfeld Mischen und nicht in der Palette "Pinselauswahl-Werkzeug".
• Kanten finden Auswahlbox: Begrenzt den Pinselstrich auf Bereiche, die keinen hohen Kontrast oder starke Farbunterschiede enthalten. Dies ist zum Beispiel hilfreich, wenn Sie Ihren Pinselstrich (und damit Ihre Anpassungen für Farbe oder Mischen) auf den blauen Himmel begrenzen möchten, aber nicht die davorstehenden Gebäude in die Auswahl einbeziehen möchten.
• Neue Auswahl Schaltfläche:  Fügt eine neue Auswahl hinzu. Mehrere Auswahlen sind möglich, jede mit ihrer eigenen Anpassung für Farbe oder Mischen.
• Auswahl widerrufen Schaltfläche: Entfernt die zuletzt hinzugefügte Auswahl und alle einzelnen Pinselstriche, aus der sie besteht.
• Pinselstrich widerrufen Schaltfläche: Entfernt den letzten Pinselstrich, der der aktuellen Auswahl hinzugefügt wurde.
• Alle löschen Schaltfläche: Löscht alle Auswahlen und alle Pinselstriche, die damit erstellt wurden.
• Laufende Auswahl Beschriftung: Zeigt die Nummer der aktuellen Auswahl an.

Um Einstellungen rückgängig zu machen oder wiederherzustellen, klicken Sie im Einstellungsfenster auf die Pfeilsymbole Rückgängig / Wiederherstellen. Bei mehreren Rückgängig- oder Wiederherstellenschritten klicken Sie mehrmals auf eine Schaltfläche.

Die gewählten Einstellungen werden automatisch in das gespeicherte, gerenderte Bild eingebettet. Um diese zu betrachten, klicken Sie auf Einstellungen ansehen im Workflow Shortcuts Bedienfeld.

Vorgaben, die auf Fusionsmethoden (z. B. Fusion/Natürlich) basieren, sind nur verfügbar, wenn Sie Belichtungsreihen geladen haben. Wenn Sie eine einzelne Raw-Datei laden, können Sie jedoch weiterhin Fusionsvorgaben verwenden, indem Sie Belichtungsfusion ermöglichen auswählen.

Standardmäßig wird an den Dateinamen des gerenderten Bildes beim Speichern entweder der Name der ausgewählten Vorgabe, oder der Name der Methode, wenn Sie das Bild mit eigenen Einstellungen angepasst haben, angehängt. Sie können diese Regel im Bedienfeld Voreinstellungen unter dem Register Dateien ändern oder Ihr eigenes Suffix festlegen.

Bedienelemente im Bedienfeld Einstellen & Vorschau

Die Vorschau liefert bei Verwendung der Details-Enhancer- oder Contrast Optimizer-Methoden nicht immer eine genaue Darstellung des endgültigen Ergebnisses.

Zeige Original/Zeige Vorschau: Schaltet zwischen einer Vorschau des Bildes und der Normalbelichtung (0EV) der Belichtungsreihe um. Dies ist hilfreich für die Bewertung Ihrer aktuellen HDR-Einstellungen.

Lupen-Symbole +/-: Erhöht bzw. verringert das Vorschaubild um 20% und berechnet es in der neuen Größe.

Einpassen: Verkleinert die Vorschau, um den verfügbaren Platz im Vorschaufenster zu füllen.

Important Note

Die Lupe kann den Effekt der Einstellung Mikrokontrast glätten nicht korrekt anzeigen, wenn der vergrößerte Bereich sehr gleichförmig ist. Wenn Sie den Effekt des Reglers bei 100%-Vergrößerung in einem gleichförmigen Bereich wie z.B. einem Himmel beurteilen wollen, sollten Sie einen Bereich wählen, der zusätzlich ein weiteres Objekt enthält.

8-bit Histogram

Bedienfeld Vorgaben
einreihig, grosse Vorschau

Wenn Sie eine Vorgabe im Standardordner speichern (im Ordner 'Presets' von Photomatix Pro), wird diese automatisch sowohl in die Liste der Vorgaben, als auch in das Register Eigene des Bedienfelds Vorgaben aufgenommen.

Künstlerische Standardvorgaben
Zweireihig, kleine Vorschau

Anpassen der gesamten Farben im Bild

Anpassen der Blautöne im Bild

Farbsättigung auf 0 gesetzt, bereit, die Farbättigung wieder  in den Himmel zu malen (Fortsetzung im folgenden Screenshot)

(Fortsetzung vom vorherigen Screenshot) Erster Pinselstrich. "Kanten erkennen" begrenzt den Effekt auf zusammenhängende Bereiche.

Selektive Anpassungen gelten nur für die aktuelle HDR-Rendermethode. Wenn Sie zu einer neuen Methode wechseln, werden die Pinselauswahlen verworfen.

Das Pinselauswahl-Werkzeug

(Fortsetzung der Screenshots von Seite 21 & 22) Die Farbsättigung ist nun vollständig in den Himmel zurückgemalt, und das Pinselauswahl-Werkzeug ist wieder geschlossen.

5	Nachbearbeitung
Nach "Weiter: Abschließen" und vor dem Speichern können Sie noch einige optionale Nachbearbeitungsschritte anwenden.
Sie können wählen, ob Sie das Bedienfeld Nachbearbeitung automatisch anzeigen möchten, indem Sie das Kontrollkästchen am unteren Rand des Bedienfeldes aktivieren. Wenn das Bedienfeld Nachbearbeitung nicht automatisch angezeigt wird, kann es aus dem Menü Werkzeuge aufgerufen werden.
5.1	Kontrast und Schärfen
Die Kontrast- und Schärfenregister des Bedienfeldes Nachbearbeitung bieten die Vorgaben "Mild", "Mittel" und "Stark"  (sowie "Extrem" für Kontrast). Das Kontrollkästchen "Zeige Optionen" ermöglicht den Zugriff auf Optionen für präzisere benutzerdefinierte Einstellungen.
5.2	Beschneiden und Begradigen
Das Beschneiden-Werkzeug ermöglicht es durch Klicken und Ziehen auf Ihrem Bild, einen Bereich zu definieren, auf den das Bild zugeschnitten werden soll. Mit dem Menü Seitenverhältnis können Sie den Zuschnitt auf Standard-Seitenverhältnisse wie Quadratisch, 3: 4, 9:16 usw. beschränken.
Das Begradigen-Werkzeug ermöglicht es, eine nicht waagrechte Horizontlinie zu korrigieren und stürzende Linien, wie sie bei Architekturaufnahmen vorkommen können, zu begradigen.
Vertikale Perspektive hat den Effekt, das Bild leicht nach vorne oder hinten zu neigen. Den Rotation-Regler können Sie anpassen, um die Horizontlinie eines Bildes zu korrigieren.

Caution:

Das Register Begradigen im Bedienfeld Nachbearbeitung

6	Automatisieren mit der Batch-Verarbeitung
Verwenden Sie die Batch-Verarbeitung, um Bilddateien automatisiert zu verarbeiten. Die Batch-Verarbeitung spart Zeit bei der Verarbeitung einer grossen Menge an Bildern. Photomatix Pro bietet zwei Arten der Batch-Verarbeitung an:
• Batch Belichtungsreihen: Verarbeitung von Belichtungsreihen mittels HDR Rendern. Dies kann viel Zeit sparen, wenn viele Belichtungsreihen verarbeitet werden sollen.
• Batch einzelne Fotos: Verarbeitung mehrerer einzelner Bilddateien mittels HDR Rendern.
6.1	Batch-Verarbeitung von Belichtungsreihen
Dieser Abschnitt beschreibt die Batch-Verarbeitung von Belichtungsreihen, die mit unterschiedlichen Belichtungseinstellungen aufgenommen wurden.
6.1.1	Batch-Verarbeitung verwenden
Um mehrere Belichtungsreihen zu verarbeiten, gehen Sie wie folgt vor:
1. Öffnen Sie das Fenster Batch-Verarbeitung von Belichtungsreihen, indem Sie auf Batch Belichtungsreihen im Bedienfeld Workflow Shortcuts klicken. Alternativ wählen Sie Batch Belichtungsreihen aus dem Menü Automatisierung aus, oder verwenden die Tastenkombination Strg + B unter Windows, Cmd + B auf dem Mac.
2. Im Bereich Quelle legen Sie fest, wo sich Ihr Ordner mit den Belichtungsreihen befindet. Die Dateien sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert. Es werden jeweils "N" Dateien zusammen verarbeitet, die Anzahl "N" legen Sie im nächsten Schritt fest.
3. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Anzahl der Bilder aus, die jeweils miteinander kombiniert werden sollen. Beispielsweise wählen Sie "3" aus, wenn Ihre Belichtungsreihen aus jeweils drei Bildern bestehen.  Mit der Option Erweiterte Auswahl können Sie die Batch-Verarbeitung die Anzahl der Belichtungen selbst erkennen lassen, oder bestimmte Belichtungen selbst bestimmen. Details finden Sie weiter unten im Abschnitt 6.1.5.
4. Im Bereich Ziel legen Sie fest, welches Dateiformat die Ergebnisbilder haben sollen. Bei Verwendung von JPEG-Dateien legen Sie die JPG-Komprimierung fest. 100 ergibt am wenigsten komprimierte Dateien bei denen ein Maximum an Bildqualität erhalten bleibt.
5. Möchten Sie die Ergebnisse an anderer Stelle als in dem Ordner mit den Quelldateien speichern, wählen Sie die Option benutzerdefiniert im Bereich Ziel aus und klicken Zielordner wählen.... Verwenden Sie die Standardeinstellung im Quellordner, wird ein Unterordner 'PhotomatixResults' im unter Quelle gewählten Ordner angelegt und die Ergebnisse dort gespeichert.
6. Wählen Sie die Vorgabe, die auf alle ausgewählten Belichtungsreihen angewendet werden soll. Dazu wählen Sie zunächst die Kategorie, zu der die Vorgabe gehört, aus dem Pulldown-Menü "Vorgabe aus". Wählen Sie dann die Vorgabe im nächsten Pulldown-Menü aus.
7. Geben Sie an, ob das Ausrichten der Bilder, die Geisterbildkorrektur oder das Entfernen von Rauschen erforderlich sind.  Das Ausrichten wird empfohlen, es sei denn, Ihre Belichtungsreihen sind gestitchte Panoramen oder Pseudo-Belichtungsreihen, die aus einzelnen Raw-Dateien abgeleitet sind. Das Entfernen von Rauschen wird besonders bei Raw-Dateien empfohlen. Die Geisterbildkorrektur sollte nur für Bilder ausgewählt werden, die diese Korrektur benötigen. Ansonsten sollte diese Option deaktiviert bleiben. Einzelheiten zu den Optionen Zu HDR zusammenführen finden Sie in Abschnitt 2.1.2.
8. Klicken Sie auf Start, um die Batch-Verarbeitung zu starten.
Während die Batch-Verarbeitung läuft, wird unterhalb der Schaltfläche Start der Fortschritt der Verarbeitung angezeigt. Ist die Verarbeitung beendet, erscheint ein Link zu den Ergebnissen der Batch-Verarbeitung.
6.1.2 	Bedienfeld Eigene Einstellungen oder Mehrere Vorgaben
Das Bedienfeld Eigene Einstellungen oder Mehrere Vorgaben kann über die Schaltfläche Einstellen oben im Bedienfeld der Batch-Verabeitung aufgerufen werden.  Dieses Dialogfeld ermöglicht die Erstellung einer Liste von Standardvorgaben und/oder eigenen Einstellungen, die dann auf eine einzelne Belichtungsreihe oder eine Vielzahl von Belichtungsreihen angewendet werden können. Man kann sich diese Funktion als "Vorgabe für Batch-Verarbeitungen" vorstellen.  Die hier erstellte Vorgabenliste wird auf alle im Bereich 'Quelle' des Hauptfensters definierten Bilder angewendet.
Vorgabenlisten, die auf eine Vielzahl von Belichtungsreihen angewendet werden, eröffnen eine Reihe von Verarbeitungsmöglichkeiten. Beispielsweise kann man mit einer einzelnen Belichtungsreihe arbeiten und eine Liste von 20 bis 30 verschiedenen Vorgaben darauf anwenden. So kann man bequem herausfinden, welche Vorgaben die besten Ergebnisse für diese Belichtungsreihe ergeben.
Eine andere Möglichkeit ergibt sich, wenn man bevorzugt verwendete, unterschiedliche Vorgaben auf eine Vielzahl von Belichtungsreihen anwendet. Beachten Sie, dass die Ergebnisbilder der Batch-Verarbeitung sehr groß werden können. Beispielsweise ergibt die Anwendung von 30 Vorgaben auf 30 Belichtungsreihen insgesamt 900 verarbeitete Bilder.
Planen Sie daher ausreichend Speicherplatz und Verarbeitungszeit ein, wenn Sie umfangreiche Vorgabenlisten mit einer hohen Anzahl von Belichtungsreihen auf diese Art verarbeiten wollen.
Um eine Batch-Verarbeitungsliste mit bestehenden Vorgaben zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
1. Wählen Sie eine Standardvorgabe oder eine benutzerdefinierte Vorgabe aus dem Menü Vorgabe und klicken Sie auf Hinzufügen. Die Vorgabe erscheint in der Liste.
2. Wiederholen Sie Schritt 1 so oft wie gewünscht, um weitere Vorgaben hinzuzufügen.
3. Wenn Sie eine Vorgabe aus dem Listen-Fenster entfernen möchten, wählen Sie sie aus und klicken Entfernen.
4. Sie können nun OK klicken, um das Fenster zu schliessen.
5. Die festgelegten Vorgaben werden angewendet, wenn die Batch-Verarbeitung das nächste Mal ausgeführt wird.
Um eine Batch-Verarbeitungsliste mit modifizierten oder neuen eigenen Einstellungen zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
1. Wählen Sie eine Methode aus dem Menü Eigene Einstellungen und klicken Sie auf Einstellen... Das Dialogfeld zur Auswahl der Einstellungen der gewählten Methode wird nun geöffnet.
2. Wählen Sie für die HDR-Methode eine Vorgabe aus dem Vorgaben-Menü aus und modifizieren Sie sie nach Ihren Vorstellungen. ODER Modifizieren Sie bestehenden Einstellungen. Die bestehenden Einstellungen stellen die Standardeinstellungen der gewählten HDR-Methode dar.
3. Klicken Sie OK. Die neue eigene Einstellung erscheint in der Liste.
4. Wiederholen Sie die Schritte 1, 2 und 3, um weitere eigene Einstellungen zur Liste hinzuzufügen.
5. Wenn Sie eine zuvor hinzugefügte eigene Einstellung ändern wollen, wählen Sie sie aus und klicken Ändern...
6. Wenn Sie eine Vorgabe oder eigene Einstellung aus der Liste entfernen wollen, wählen Sie sie aus und klicken Entfernen.
7. Sie können nun OK klicken, um das Bedienfeld zu schließen.   Die festgelegten Vorgaben werden angewendet, wenn die Batch-Verarbeitung das nächste Mal ausgeführt wird.
6.1.3	Weitere Optionen Vorverarbeitung
Verwenden Sie Weitere Optionen zum Zusammenführen, um weitere Einstellungen vornehmen zu können, die eine tiefergreifende Einstellung der Vorverarbeitungsoptionen ermöglicht.
Eines davon ist die Option "EV-Abstand festlegen auf", die den EV-Abstand auf den angegebenen Wert beschränkt. Diese Option kann verwendet werden, wenn die Belichtungsinformationen nicht in den EXIF-Daten vorhanden sind, wenn zwei oder mehr Bilder dieselben EXIF-Informationen besitzen, oder um den EV-Abstand in jedem Fall zu erzwingen. In letzterem Fall werden alle Belichtungsdaten in den EXIF-Informationen ignoriert.
In den Abschnitten 2.1.2 und 2.1.6 finden Sie eine Beschreibung zu weiteren Vorverarbeitungsoptionen.
6.1.4	Batch-Verarbeitung von Unterordnern
Wenn sich Ihre Belichtungsreihen in mehreren Ordnern befinden, können sie alle in einem Arbeitsgang verarbeitet werden. Vorausgesetzt, sie befinden sich in Unterordnern eines gemeinsamen Überordners. Hierzu wählen Sie Unterordner bearbeiten mit der Option sequentiell im unteren Teil des Bereichs Quelle aus.  Ist die Option  Unterordner bearbeiten - sequentiell ausgewählt, verarbeitet die Batch-Funktion alle Belichtungsreihen in einem Unterordner und verarbeitet dann den Inhalt des nächsten und aller weiteren im Hauptordner befindlichen Unterordner.
Verarbeiten von Belichtungsreihen mit unterschiedlicher Anzahl von Aufnahmen
Bestehen Ihre Belichtungsreihen jeweils aus einer unterschiedlichen Anzahl von Aufnahmen, können Sie die Option Unterordner bearbeiten - sequentiell verwenden, um die Bilder in einem Arbeitsgang zu kombinieren. Hierzu legen Sie jede Belichtungsreihe in einen eigenen Unterordner, gruppieren diese in einem gemeinsamen Überordner und wählen Unterordner bearbeiten - sequentiell, sowie im Ausklappmenü für die Anzahl der zu verarbeitenden Bilder den Eintrag "Alle" aus.
G
ruppiert nach Belichtungen
Es ist eventuell hilfreich, die Bilder so zu organisieren, dass alle Bilder mit der gleichen Belichtung in einem separaten Ordner abgelegt werden. Als Beispiel dient ein Panorama, das aus vier Segmenten besteht und gestitcht werden soll. Jedes Segment wiederum besteht aus drei unterschiedlichen Belichtungen: +2. 0, -2 EV. Sie haben dann 12 Aufnahmen, die in drei Unterordnern mit je 4 Aufnahmen platziert werden:
• Unterordner1 beinhaltet die vier Aufnahmen für das Panorama mit +2 EV
• Unterordner2 beinhaltet die vier Aufnahmen für das Panorama mit 0 EV
• Unterordner3 beinhaltet die vier Aufnahmenfür das Panorama mit  -2 EV
Wenn Sie nun die Funktion Unterordner bearbeiten mit der Option gruppiert nach Belichtungen auswählen, wird die Batch-Verarbeitung zuerst das erste Bild aus dem Unterordner1 mit dem ersten Bild aus Unterordner2 und dem ersten Bild aus Unterordner3 kombinieren. Danach kombiniert die Batch-Verarbeitung das zweite Bild aus dem Unterordner1 mit dem zweiten Bild aus Unterordner2 und dem zweiten Bild aus Unterordner3 usw., bis alle vier Bilder aus allen Unterordnern kombiniert sind.
6.1.5	Erweiterte Auswahloptionen
Die folgenden Einstellungen können erreicht werden, wenn Sie Erweiterte Auswahl und dann die Schaltfläche Optionen... wählen.
Klicken Sie auf Automatische Erkennung der Belichtungsreihen, wenn in einem Ordner noch andere Dateien sind, oder die Anzahl der Bilder in den Belichtungsreihen variiert. Photomatix Pro verwendet die Metadaten der Bilder, um automatisch Belichtungsreihen zu erkennen.
• Legen Sie mit den zwei Dropdown-Menüs den Bereich für die Aufnahmeanzahl fest, um die automatische Erkennung der Anzahl von Belichtungen in den Belichtungsreihen zu ermöglichen.
• Mit Maximale Zeit zwischen zwei Belichtungen können Sie einstellen, wieviel Zeit (gemäß der EXIF-Daten) zwischen zwei aufeinanderfolgenden Bildern liegen darf. Wenn Ihre Kamera auf Serienaufnahme gestellt war und 3 Bilder / Sekunde aufgenommen hatte, dann kann der Regler auf 1 Sekunde eingestellt werden.
Klicken Sie Nicht alle Bilder der Belichtungsreihe auswählen, um nur bestimmte Bilder einer Reihe zu laden.
• Bestimmen Sie mit dem Ausklappmenü die Anzahl der Bilder pro Belichtungsreihe.
• Wählen Sie aus, welches Bild/welche Bilder davon verwendet werden soll(en).  Wählen Sie mehr als eine Datei aus, indem Sie die Strg-Taste (Windows) bzw. die Befehlstaste (Mac) gedrückt halten und auf die gewünschten Bildeinträge klicken.
6.2	Batch-Verarbeitung einzelner Fotos
Um mehrere einzelne Fotos zu bearbeiten, befolgen Sie diese Schritte:
1. Klicken Sie auf Batch einzelne Fotos im Bedienfeld Workflow Shortcuts oder wählen Sie Batch einzelne Fotos aus dem Menü Automatisierung.
2. Um den Quellordner mit den Ausgangsbildern zu wählen, klicken Sie im Bereich Quelle auf Quellordner auswählen, navigieren zum Ordner und klicken OK. Optional können Sie eine Teilmenge der angezeigten Dateien auswählen, indem Sie die Strg-Taste (Windows) oder die Befehlstaste (Mac) gedrückt halten und auf die Dateien klicken, die Sie für die Verarbeitung auswählen möchten.
3. Klicken Sie auf benutzerdefiniert im Bereich Ziel, um die Bilder in einem anderen Ordner als dem Quellordner zu speichern. Wählen Sie dann mit Zielordner auswählen den Zielordner. Andernfalls wählen Sie die Standardeinstellung Im Quellordner. Dadurch wird ein Unterordner mit dem Namen "PhotomatixConversion" im Quellordner erstellt, der im Bereich Quelle ausgewählt wurde.
4. Wählen Sie den Ausgabedateityp aus.  Bei Verwendung von JPEG-Dateien legen Sie die JPEG-Komprimierung fest. 100 ergibt am wenigsten komprimierte Dateien, bei denen ein Maximum an Bildqualität erhalten bleibt.
5. Wählen Sie die Vorgabe aus, die für das HDR-Rendern der im Bereich Quelle aufgelisteten Dateien verwendet werden soll. Dazu wählen Sie zunächst die Kategorie, zu der die Vorgabe gehört, aus dem Pulldown-Menü "Vorgabe aus:". Wählen Sie dann die gewünschte Vorgabe im nächsten Pulldown-Menü. Zur Verarbeitung der Bilder mit einer neuen benutzerdefinierten HDR- Rendereinstellung, wählen Sie eine Methode aus dem Menü Verwende: Eigene Einstellungen für, klicken Sie auf Einstellen..., und passen Sie die Vorgabe wie gewünscht an. Wenn Sie benutzerdefinierte Einstellungen verwendet haben, können Sie im Dialogfeld Ziel die Option Eigene Einstellungen als XMP-Datei speichern aktivieren, damit die eigenen Einstellungen in XMP-Dateien im gleichen Ordner wie die Ergebnisbilder gespeichert werden.
6. Markieren Sie die Checkbox für Rauschen reduzieren und Chromatische Aberrationen reduzieren, falls erforderlich.
7. Fügen Sie Kontrast- oder Schärfen-Einstellungen hinzu.
8. Klicken Sie auf  Start.  Die Statusmitteilung zur Batch-Verarbeitung wird angezeigt.
Ist die Verarbeitung beendet, erscheint im Statusfenster ein Link zu den Ergebnisbildern.

Batch-Verarbeitung von Belichtungsreihen

Die Option Eigene Einstellungen oder mehrere Vorgaben ermöglicht die Auswahl eigener HDR-Einstellungen und die Verarbeitung jeder Belichtungsreihe mit mehr als einer Vorgabe gleichzeitig. Ausführlichere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt 4.1.2.

Einstellen... klicken, um Verarbeitungslisten einzurichten

Bedienfeld Eigene Einstellungen oder Mehrere Vorgaben

Weitere Optionen zum  Zusammenführen

Alle Unterordner müssen im selben Ordner liegen, damit diese Batch-Verarbeitung funktioniert.

Erweiterte Auswahloptionen

Batch HDR-Rendern einzelner Fotos

Die Batch einzelne Fotos Funktion ist dazu gedacht, viele einzelne Fotos automatisiert zu verarbeiten. Wenn Sie nur eine einzige Datei bearbeiten wollen, öffnen Sie die Datei wie im Abschnitt 2.2. beschrieben..

Um "Photomatix"-Wasserzeichen zu entfernen, die von Photomatix im Testmodus hinzugefügt wurden, darf das Bild nicht nachträglich bearbeitet worden sein, nachdem das Wasserzeichen hinzugefügt wurde. Ist das Bild in Helligkeit oder Kontrast geändert, doppeltes HDR-Rendern vorgenommen, beschnitten oder in der Größe verändert worden, kann eine lizensierte Installation von Photomatix das Wasserzeichen nicht mehr entfernen.

7		Tipps und Techniken
Dieser Abschnitt gibt Ihnen Tipps zum Verarbeiten von Bildern in Photomatix Pro. Weitere Tipps und Techniken, sowie regelmäßig aktualisierte Informationen finden Sie in den Photomatix Pro FAQ auf der HDRsoft Webseite unter http://www.hdrsoft.com/de/support/faq_photomatix.html.
7.1	Integration von Photomatix Pro in Adobe Lightroom
Aus Lightroom heraus können Sie direkt Fotos exportieren, die in Photomatix Pro verarbeitet werden sollen. Nach der Verarbeitung können die Bilder automatisch in die Lightroom-Bibliothek reimportiert werden.
Das Lightroom Export-Plugin ist kostenfreier Bestandteil von Photomatix Pro. Weitere Informationen zur Installation und ein kurzes Videotutorial, wie Sie das Lightroom Export Plugin zum HDR-Rendern in Photomatix Pro verwenden, finden Sie auf der HDRsoft Webseite unter http://www.hdrsoft.com/de/lrplugin.html.
7.2	Verarbeitung von Raw-Dateien in externen Raw-Konvertern
Wenn externe RAW-Konverter eingesetzt werden, sollten Sie folgende Einstellungen bei der Konvertierung berücksichtigen. Als Beispiel werden hier die Raw-Verarbeitungseinstellungen in Lightroom gezeigt.
• Weißabgleich: Verwenden Sie denselben Weißabgleich für alle Bilder der Belichtungsreihe.
• Grundeinstellungen: Setzen Sie alle Werte auf Null. Es ist vor allem wichtig, die Einstellung für "Schwarz" auf 0 zu setzen!
• Gradationskurven: Parametrische- und Punktkurve sollten linear sein.
• Details: (nicht unten angezeigt) Stellen Sie die Schärfe auf 0.
7.3	Bildrauschen
Bei Verwendung der Methode Fusion zur Verarbeitung der Bilder werden diese tendenziell weniger Bildrauschen enthalten, als in den Ausgangsdateien vorhanden ist. Der Grund dafür liegt darin, dass bei der Fusion die Bilder direkt miteinander verrechnet werden und so das Bildrauschen bei der Durchschnittsbildung herausgerechnet wird. Erzeugen Sie jedoch ein 32-Bit HDR-Bild, werden Ihre unterschiedlich belichteten Fotos in einem linearen Verfahren aufgezeichnet, dass den vollen Umfang an Helligkeitswerten umfasst, der von Ihrer Kamera aufgezeichnet wurde. Ist das hellste Foto der Belichtungsreihe nicht hell genug, um die Schatten im Motiv rauschfrei aufzunehmen, so wird dieses Bildrauschen in die HDR-Datei übernommen. Das Rauschen wird beim nachfolgenden Tone Mapping dann verstärkt, was insbesondere auf den Details Enhancer zutrifft, da diese Tone Mapping-Methode lokale Details besonders hervorhebt.
Obwohl Photomatix Pro über eine Option zur Reduzierung von Bildrauschen verfügt, ist es immer besser, das Rauschen schon zum Aufnahmezeitpunkt weitesgehend zu verhindern. Hier zwei Tipps zum Erreichen eines niedrigen Rauschanteils:
• Tipp 1:  Verwenden Sie eine niedrige ISO-Einstellung (ISO 100 oder niedriger)
• Tipp 2: Erstellen Sie ausreichend helle (überbelichtete) Bilder, um sicherzustellen, dass das hellste Bild der Belichtungsreihe die Schatten in den Mitteltönen des Histogramms aufweist..
7.4	Farbmanagement in Photomatix Pro
Photomatix Pro unterstützt Farbmanagement, selbst wenn Raw-Dateien verwendet werden. Sie sollten in Photomatix den gleichen Arbeitsfarbraum verwenden, den Sie später in Ihrem Bildverarbeitungsprogramm (z.B. Photoshop) einstellen.
Photomatix unterstützt die folgenden wichtigen Farbräume:
• sRGB: Hauptsächlich für die Verwendung der Bilder im Internet.
• Adobe RGB: Beliebter Farbraum für Bilder, die gedruckt werden sollen und bei denen keine extrem gesättigten Farben vorkommen.
• ProPhoto RGB: Extrem großer Farbraum. Man sollte diesen Farbraum niemals bei 8-Bit-Bildern verwenden.
Bei allen JPEG- und TIFF-Dateien bewahrt Photomatix Pro den Farbraum der Quelldateien.

Grundeinstellungen in Lightroom

Gradationskurve in Lightroom

8 	Anhang: Rendereinstellungen
8.1	Einstellungen für Farbe und Mischen
8.1.1	Farbe
• Farbsättigung (Alle Bildfarben): Regelt die Farbsättigung im Bild. Je höher die Sättigung eingestellt ist, desto intensiver sind die Farben. Der niedrigste Wert (-10) erzeugt ein Graustufenbild. Der Standardwert ist (0) und beläßt die Farben unverändert.
• Farbsättigung (Individuelle Farbe): Regelt die Farbsättigung der ausgewählten Farbe. Je höher die Sättigung eingestellt ist, desto intensiver wird die Farbe. Der niedrigste Wert (-10) entfernt jegliche Buntheit aus der gewählten Farbe. Der Standardwert ist (0) und beläßt die Farbsättigung unverändert.
• Farbtemperatur (Alle Bildfarben): Paßt die Farbtemperatur des Bildes an. Beim Bewegen des Reglers nach rechts ergibt sich ein „wärmeres“, mehr gelb-orangefarbenes Aussehen, oder ein „kälteres“, mehr bläuliches Aussehen, wenn der Regler nach links bewegt wird. Der Standardwert (0) beläßt die Farbtemperatur unverändert.
• Farbton (Individuelle Farbe): Verschiebt die ausgewählte Farbe zu einer benachbarten Farbe hin. So können beispielsweise Orangetöne in Richtung Rot oder Gelb verschoben werden, den benachbarten Farbtönen von Orange.
• Helligkeit: Stellt die Helligkeit des gesamten Bildes oder der ausgewählten Farbe ein.
8.1.2	Mischen
• Mischen mit [ausgewählte Belichtungsstufe]: Legt fest, welches Quellfoto der Belichtungsreihe mit dem zusammengeführten und gerenderten Bild gemischt wird. Wenn sie mit einem einzelnen Foto arbeiten, ist das Quellfoto für Mischen das Originalbild.
• Hinweis: Wenn Sie eine eigene Vorgabe anwenden, die mit einer Belichtung für „Mischen mit“ gespeichert wurde, die in der aktuellen Belichtungsreihe nicht vorhanden ist, verwendet Photomatix die nächste verfügbare Belichtung.
• Deckkraft: Deckkraft legt fest, wie viel von dem ursprünglichen Foto mit dem gerenderten Bild gemischt wird. Eine Deckkraft von 50 bedeutet zum Beispiel, dass eine Hälfte der Farbe eines Pixels aus dem Originalfoto und die andere Hälfte aus dem gerenderten Bild kommt.
8.2	HDR-Einstellungen - Details Enhancer
• Stärke: Kontrolliert die Verstärkung von Kontrast und Details im Bild. Ein Wert von 100 erzeugt die größte Verstärkung. Ein Verschieben des Reglers nach links ergibt eine natürlichere Wirkung. Der Standardwert ist 70.
• Tonwertkompression: Regelt die Komprimierung der Tonwerte. Das Bewegen des Reglers nach rechts verringert den Dynamikumfang, hellt die Schatten auf und dunkelt die Lichter ab. Das Bewegen des Reglers nach links hat den umgekehrten Effekt und ergibt ein 'natürlicheres' Aussehen. (In älteren Version von Photomatix Pro wurde diese Einstellung als 'Helligkeit' bezeichnet.)
• Detailkontrast: Regelt, wie stark der Kontrast in lokalen Details verstärkt wird. Das Bewegen des Reglers nach rechts erhöht den Detailkontrast und lässt das Bild schärfer aussehen, macht es aber auch dunkler. Das Bewegen des Reglers nach links verringert den Detailkontrast und macht das Bild heller.
• Lichtwirkung: Die beiden Modi zur Anpassung der Lichtwirkung beeinflussen das allgemeine Aussehen des Bildes und kontrollieren, ob es eher natürlich oder surreal wirkt.
• Lichtwirkung Regler: Beeinflußt das allgemeine Aussehen des Bildes und kontrolliert, ob es eher natürlich oder surreal wirkt. Das Bewegen des Reglers nach rechts bewirkt ein natürlicheres Aussehen, nach links ergibt sich ein mehr 'malerisches' oder 'surreales' Aussehen.
• Lichtwirkung Effektmodus Checkbox: Lässt Sie zwischen zwei verschiedenen Modi für die Steuerung der Lichtwirkung auswählen, die jeweils geringfügig unterschiedliche Ergebnisse liefern. Bei ausgewählter Checkbox ergeben sich Bilder mit einer eher 'magischen' Bildwirkung. Beachten Sie, dass in diesem Modus eine feinere Steuerung nicht möglich ist.
• Lichtwirkung Effektmodus: Beeinflußt das allgemeine Aussehen des Bildes und kontrolliert, ob es eher natürlich oder surreal wirkt.
• Lichter glätten: Reduziert die Kontrastverstärkung in den Lichtern und verhindert so, dass weiße Lichter grau werden bzw. bewahrt einen gleichmäßig blauen Himmel. Es ist außerdem hilfreich zur Vermeidung von Halos um Objekte, die vor einem hellen Hintergrund platziert sind.
• Weißpunkt: Bestimmt den maximalen Tonwert im fertigen Bild nach dem HDR-Rendern. Das Bewegen des Reglers nach rechts legt einen niedrigeren maximalen Wert fest und erhellt das Bild und erhöht den globalen Kontrast. Das Bewegen des Reglers nach links legt einen höheren Wert fest, was den Kontrast verringert und den Tonwertbeschnitt in den Lichtern reduziert. Der Standardwert ist 0.25%.
• Schwarzpunkt: Bestimmt den minimalen Tonwert im fertigen Bild nach dem HDR-Rendern. Das Bewegen des Reglers nach rechts erhöht den globalen Kontrast. Das Bewegen des Reglers nach links legt einen niedrigeren Wert fest, was den globalen Kontrast verringert und den Tonwertbeschnitt in den Schatten reduziert.
• Mikrokontrast glätten: Glättet die lokale Kontrastverstärkung. Es bewirkt zum Beispiel die Reduzierung von Bildrauschen in Himmelspartien und erzeugt tendenziell einen 'saubereren' Bildeindruck im fertigen Bild.
8.2.1 Fortgeschrittene Optionen des Details Enhancer
• Sättigung Lichter: Regelt die Farbsättigung der Lichter im Verhältnis zur Farbsättigung, die mit dem Regler Farbsättigung vorgegeben ist. Werte höher als 0 erhöhen die Farbsättigung in den Lichtern, Werte niedriger als 0 reduzieren sie. Der Standardwert ist 0.
• Sättigung Schatten: Regelt die Farbsättigung der Schatten im Verhältnis zur Farbsättigung, die mit dem Regler Farbsättigung vorgegeben ist. Werte höher als 0 erhöhen die Farbsättigung in den Schatten, Werte niedriger als 0 reduzieren sie. Der Standardwert ist 0.
• Schatten glätten: Reduziert die Kontrastverstärkung in den Schatten.
• Schatten beschneiden: Der Wert des Reglers kontrolliert, wie stark die Schattenbereiche beschnitten werden. Dieser Regler ist hilfreich, wenn die Schatten in einer Aufnahme bei wenig Licht zu viel Bildrauschen aufweisen.
• 360º-Bild: Die Auswahl dieser Option entfernt die Nahtstelle zwischen der linken und rechten Seite eines Panoramas, wenn dieses in einer 360°-Anwendung betrachtet wird. Die Option ist für gestitchte Panoramen gedacht und sollte nicht für einzelne Teilaufnahmen verwendet werden, die noch nicht zu einem Panorama zusammengefügt wurden.
8.3	HDR-Einstellungen - Contrast Optimizer
• Stärke: Kontrolliert die Stärke der Kontrast- und Detailverstärkung. Ein Wert von 100 erzeugt die größte Verstärkung. Ein Verschieben des Reglers nach links ergibt natürlichere Ergebnisse. Der Standardwert ist 50.
• Tonwertkompression: Regelt die Komprimierung der Tonwerte. Das Bewegen des Reglers nach rechts verringert den Dynamikumfang, hellt die Schatten auf und dunkelt die Lichter ab. Das Bewegen des Reglers nach links hat den umgekehrten Effekt und ergibt ein 'natürlicheres' Aussehen.
• Lichtwirkung: Steuert das Hervortreten der Schattenbereiche und beeinflußt das allgemeine Aussehen des Bildes. Das Bewegen des Reglers nach rechts hellt die Schatten auf und ergibt ein 'lebendigeres' oder 'surreales' Aussehen. Ein Wert von 0 schaltet den Effekt aus und läßt die Schatten unberührt. Der Standardwert ist 20.
• Leuchtdichte: Beeinflußt die Helligkeit des Bildes, mit den stärksten Veränderungen in den helleren Bereichen und Lichtern. Ein Verschieben des Reglers nach rechts hellt die helleren Bereiche auf, was zu einem kräftiger wirkenden Bild führt, während das Bewegen nach links ein dunkleres, mehr gedämpftes Aussehen bewirkt.
• Weißpunkt: Bestimmt den Wert des Beschnitts der Lichter. Das Bewegen des Reglers nach rechts hellt das Bild auf und erhöht den globalen Kontrast. Das Bewegen nach links verringert den globalen Kontrast und reduziert den Beschnitt in den Lichtern.
• Schwarzpunkt: Bestimmt den Wert des Beschnitts der Schatten. Das Bewegen des Reglers nach rechts macht das Bild dunkler und erhöht den allgemeinen Kontrast. Das Bewegen nach links verringert den allgemeinen Kontrast und reduziert den Beschnitt in den Schatten
• 360º-Bild: Die Auswahl dieser Option entfernt die Nahtstelle zwischen der linken und rechten Seite eines Panoramas, wenn dieses in einer 360°-Anwendung betrachtet wird. Die Option ist für gestitchte Panoramen gedacht und sollte nicht für einzelne Teilaufnahmen verwendet werden, die noch nicht zu einem Panorama zusammengefügt wurden.
8.4	HDR-Einstellungen - Tone Compressor
• Helligkeit: Beeinflusst die gesamte Helligkeit des Bildes.
• Tonwertkompression: Regelt die Komprimierung der Tonwerte. Das Bewegen des Reglers nach rechts bewirkt eine Verschiebung der Lichter- und Schattenbereiche hin zu den mittleren Tonwerten.
• Kontrastanpassung: Regelt den Kontrast im Verhältnis zur durchschnittlichen Helligkeit. Das Bewegen des Reglers nach rechts ergibt tendenziell 'betontere' Farben. Das Bewegen des Reglers nach links ergibt einen eher 'natürlicheren' Eindruck.
• Weißpunkt: Bestimmt den Wert des Beschnitts der Lichter. Das Bewegen des Reglers nach rechts hellt das Bild auf und erhöht den allgemeinen Kontrast. Das Bewegen nach links verringert den allgemeinen Kontrast und reduziert den Beschnitt in den Lichtern.
• Schwarzpunkt: Bestimmt den Wert des Beschnitts der Schatten. Das Bewegen des Reglers nach rechts macht das Bild dunkler und erhöht den allgemeinen Kontrast. Das Bewegen nach links verringert den allgemeinen Kontrast und reduziert den Beschnitt in den Schatten.
8.5	HDR-Einstellungen - Tone Balancer
• Stärke: Kontrolliert das Ausmaß der Kontrast- und Detailverstärkung. Das Verschieben des Reglers nach rechts erhöht die Verstärkung, was zu einer Aufhellung des Bildes führt. Das Bewegen des Reglers nach links hat eine natürlichere Wirkung. Ein Wert von 100 ergibt die größte Verstärkung. Der Standardwert ist 50.
• Lichtwirkung: Lichtwirkung beinflußt die Schatten, oder dunkleren Teile des Bildes. Das Bewegen des Reglers nach links dunkelt die Schatten ab, was den Kontrast im Bild erhöht. Das Bewegen nach rechts hellt die Schatten auf und verringert den Kontrast. Der Standardwert ist 0.
• Helligkeitsverstärkung: Verstärkt die Wirkung von 'Stärke'. Das Bewegen des Reglers nach rechts hellt das Bild auf, während die Lichter bewahrt werden. Die Helligkeitsverstärkung neigt dazu, die dunkelsten Bereiche im Bild stärker zu beeinflussen. Der Mindestwert 0 ist auch der Standardwert.
• Mikrokontrast: Steuert das Hervortreten der feineren Details im Bild. Das Verschieben des Reglers nach links betont die Details und erhöht somit die Klarheit des Bildes. Der Standardwert ist 0.
• Weißpunkt: Bestimmt den Wert des Beschnitts der Lichter. Das Bewegen des Reglers nach rechts hellt das Bild auf und erhöht den allgemeinen Kontrast. Das Bewegen nach links verringert den allgemeinen Kontrast und reduziert den Beschnitt in den Lichtern.
• Schwarzpunkt: Bestimmt den Wert des Beschnitts der Schatten. Das Bewegen des Reglers nach rechts macht das Bild dunkler und erhöht den allgemeinen Kontrast. Das Bewegen nach links verringert den allgemeinen Kontrast und reduziert den Beschnitt in den Schatten
• 360º-Bild: Die Auswahl dieser Option entfernt die Nahtstelle zwischen der linken und rechten Seite eines Panoramas, wenn dieses in einer 360°-Anwendung betrachtet wird. Die Option ist für gestitchte Panoramen gedacht und sollte nicht für einzelne Teilaufnahmen verwendet werden, die noch nicht zu einem Panorama zusammengefügt wurden
8.6	HDR-Einstellungen - Fusion
8.6.1	Fusion/Natürlich Einstellungen
• Stärke: Legt fest, wie sehr lokale Kontraste verstärkt werden. Das Bewegen des Reglers nach rechts hellt die Schatten auf und zeigt mehr Details in den Lichtern. Das Bewegen des Reglers nach links ergibt ein 'natürlicheres' Aussehen.
• Helligkeit: Regelt die Helligkeit des fusionierten Bildes, indem der Einfluss eines jeden Ausgangsbildes auf das fertige Bild angepasst wird. Das Bewegen des Reglers nach rechts bevorzugt die überbelichteten Bilder mehr und macht das Bild heller. Das Bewegen des Reglers nach links betont die unterbelichteten Bilder und macht das Bild dunkler.
• Lokaler Kontrast: Erhöht den Detailkontrast und den Schärfeeindruck des Bildes. Die Erhöhung des lokalen Kontrastes hat den Nebeneffekt, dass das Bildrauschen stärker hervortritt und dass sich feine Halo-Effekte an Kanten mit hohen Helligkeitsunterschieden bilden können. Werte nahe dem Maximum ergeben eher surreale Bildwirkungen. Der Standardwert ist 2
• Weißpunkt: Bestimmt den Wert des Beschnitts der Lichter. Das Bewegen des Reglers nach rechts hellt das Bild auf und erhöht den allgemeinen Kontrast. Das Bewegen nach links verringert den allgemeinen Kontrast und reduziert den Beschnitt in den Lichtern.
• Schwarzpunkt: Bestimmt den Wert des Beschnitts der Schatten. Das Bewegen des Reglers nach rechts macht das Bild dunkler und erhöht den allgemeinen Kontrast. Das Bewegen nach links verringert den allgemeinen Kontrast und reduziert den Beschnitt in den Schatten.
• Mitteltöne: Steuert die Helligkeit der Mitteltöne und hat damit Einfluß auf den allgemeinen Kontrast des Bildes. Wird der Regler nach rechts verschoben, hellt das die Mitteltöne auf und verringert den Kontrast. Wird der Regler nach links verschoben, dunkelt das die Mitteltöne ab und verstärkt damit den Kontrast
• 360º-Bild: Die Auswahl dieser Option entfernt die Nahtstelle zwischen der linken und rechten Seite eines Panoramas, wenn dieses in einer 360°-Anwendung betrachtet wird. Die Option ist für gestitchte Panoramen gedacht und sollte nicht für einzelne Teilaufnahmen verwendet werden, die noch nicht zu einem Panorama zusammengefügt wurden.
8.6.2	Fusion/Innenraum Einstellungen
• Lichter: Beinflusst die hellen Bereiche im Bild. Das Bewegen des Reglers nach rechts hellt die Lichter auf. Das Bewegen des Reglers nach links dunkelt die Lichter ab und stellt Zeichnung in den Lichtern wieder her.
• Schatten: Beeinflusst die dunklen Bereiche im Bild. Das Bewegen des Reglers nach rechts hellt die Schatten auf und stellt mehr Details in den Schatten wieder her. Das Bewegen des Reglers nach links macht die Schatten dunkler.
• Lokaler Kontrast: Erhöht den Detailkontrast und den Schärfeeindruck des Bildes. Die Erhöhung des lokalen Kontrastes hat den Nebeneffekt, dass das Bildrauschen stärker hervortritt und dass sich feine Halo-Effekte an Kanten mit hohen Helligkeitsunterschieden bilden können. Werte nahe dem Maximum ergeben eher surreale Bildwirkungen. Der Standardwert ist 2.
• Lichter Tiefe: Beeinflusst die Farbsättigung in den Lichtern des Bildes. Das Bewegen des Reglers nach rechts gibt den Lichtern mehr Tiefe, dunkelt sie ab und erhöht ihre Farbigkeit.
• 360º-Bild: Die Auswahl dieser Option entfernt die Nahtstelle zwischen der linken und rechten Seite eines Panoramas, wenn dieses in einer 360°-Anwendung betrachtet wird. Die Option ist für gestitchte Panoramen gedacht und sollte nicht für einzelne Teilaufnahmen verwendet werden, die noch nicht zu einem Panorama zusammengefügt wurden.
8.6.3	Fusion/Intensiv Einstellungen
• Stärke: Legt fest, wie sehr lokale Kontraste verstärkt werden.
• Radius: Stellt den Bereich ein, mit dem die Gewichtung der Quellbilder berechnet wird. Ein grösserer Radius verringert Halos, erhöht jedoch die Verarbeitungszeit beträchtlich. Der Standardwert ist 70.
8.6.4	Fusion/2 Bilder Einstellungen
Die Methode Fusion/2 Bilder ermöglicht die Auswahl zur Fusion von zwei beliebigen Bildern einer geladenen Belichtungsreihe mit 3 oder mehr Belichtungen.

Einstellungen Farbe "Alle Bildfarben" ausgewählt

Einstellungen Farbe Individuelle Farbe "Blau" ausgewählt

Einstellungen Mischen > Deckkraft

Details Enhancer - Einstellungen

Details Ennhancer - Fortgeschrittene Optionen

Contrast Optimizer Einstellungen

Tone Compressor Einstellungen

Tone Balancer Einstellungen

Fusion/Natürlich Einstellungen

Fusion/Innenraum Einstellungen

Fusion/Intensiv Einstellungen

Fusion/2 Bilder Einstellungen

Glossar

Automatische Belichtunsreihen (AEB) | (AEB = Automatic Exposure Bracketing) Digitale Spiegelreflex-, System- und einige kompakte Digitalkameras bieten dieses Feature an. Damit können Sie automatisch drei oder mehr unterschiedliche Belichtungen in Reihe aufnehmen lassen: ein Bild mit korrekter Belichtung und jeweils ein oder mehrere unterbelichtete und überbelichtete Aufnahmen.
Belichtung | Die Menge an Licht, die von der Kamera aufgenommen wird, während der Verschluss geöffnet ist. Die Belichtung variiert je nach Blendeneinstellung und Verschlusszeit, sowie nach der Lichtempfindlichkeit (durch die ISO-Einstellung kontrolliert) der Kamera. Belichtung kann auch die einzelne Aufnahme bzw. ein einzelnes Bild bezeichnen.
Blendenpriorität/ Zeitautomatik | Im Modus Blendenpriorität/Zeitautomatik wählen Sie die Blende vor und die Kamera bestimmt die richtige Belichtungszeit für das verfügbare Licht. Die Verschlusszeit hängt auch von der ISO-Empfindlichkeit ab. Zeitautomatik ist der richtige Modus für Belichtungsreihen für HDR (siehe Abschnitt 1 für weitere Informationen).
Bit | Bits repräsentieren digitale Daten in Rechnern. Digitale Bilder sind aus Bits aufgebaut.  Die Bittiefe entspricht 2 ^ (Bit-Tiefe) Schritten (z.B. 256 Schritte bei 8-Bit ).
Bittiefe | Die Anzahl an Bits, die ein Dateityp verwendet, um die Farbe eines Pixels an einer bestimmten Stelle im Bild zu speichern.
Belichtungsreihe | Eine Gruppe von Bildern, die mit dem AEB-Modus (Automatische Belichtungsreihen) einer Kamera aufgenommen wurden und die das selbe Motiv mit unterschiedlichen Belichtungen zeigen.
Chromatische Aberration | Da eine Linse verschiedene Wellenlängen unterschiedlich bricht, können chromatische Aberrationen auftreten. Ein Beispiel dafür sind die lilafarbenen Bänder, die man oft an Kanten mit hohen Kontrasten sieht (wie bei Blättern vor einem hellen Himmel).
DSLR | Digitale Spiegelreflexkamera.
Dynamikumfang | Bei HDR-Fotos bezeichnet dies den ganzen Helligkeitsbereich des Motivs von den dunkelsten Schatten bis zu den hellsten Lichtern.
EXIF | Abkürzung für Exchangeable Image File. Diese Daten werden in Bildern gespeichert und enthalten unter anderem Informationen über das Bild, die Kamera, den Ort der Aufnahme, das Datum und die Einstellungen der Kamera.
EV (Exposure Value) | Belichtungswert. Ein Maß für die Belichtung, das einem ganzen Blendenwert entspricht. Absolut betrachtet ist 0 EV definiert als die Belichtung bei einer Sekunde, Blende 1,0 und ISO 100. Relativ gesehen ist die Normalbelichtung 0 EV und jede Abweichung von diesem Wert wird in negativen oder positiven EV-Werten gemessen.
Fusion | Kombiniert die Bilder einer Belichtungsreihe, indem die Details für die Lichterbereiche aus den unterbelichteten Aufnahmen und die Details der Schatten aus den überbelichteten Aufnahmen verwendet werden.
HDR | High Dynamic Range - Hoher Dynamikumfang. Eine Motiv hat einen hohen Dynamikumfang, wenn die Lichtintensitätsunterschiede groß sind.
HDR-Bild | Streng genommen ist ein HDR-Bild eine Datei mit 32-Bits pro Farbkanal (96 Bits pro Pixel). Ein HDR-Bild entsteht, wenn mehrere Bilder desselben Motivs, die mit verschiedenen Belichtungen aufgenommen wurden, zusammengeführt und in einem HDR-Dateiformat gespeichert werden. Das 32-Bit-Bild muss mittels HDR-Rendern verarbeitet werden, damit es auf normalen Bildschirmen und auf Ausdrucken dargestellt werden kann. Obwohl häufig so bezeichnet, ist das am Ende verarbeitete Bild technisch gesehen kein HDR-Bild. Tatsächlich ist das 32-Bit "HDR-Bild" die Ausgangsdatei für den Arbeitsablauf beim HDR-Rendern.
HDR-Rendern | HDR-Rendern ist das Verbessern von Motiven mit hohem Dynamikumfang. Die eingesetzten Techniken umfassen das Zusammenführen von Fotos mit variierenden Belichtungszeiten und das Verrechnen des zusammengeführten Bildes, mit dem Ziel, den gesamten Belichtungsbereich des Motivs von den dunkelsten Schatten bis zu den hellsten Lichtern zu zeigen. Während HDR-Rendern üblicherweise mit Belichtungsreihen durchgeführt wird, kann es auch auf ein einzelnes Bild angewendet werden, um dessen Schatten zu verstärken und Lichter zu betonen. Der Begriff HDR-Rendern beinhaltet sowohl das Konzept des Tone Mapping, als auch die Belichtungsfusion.
Histogramm | Histogramme zeigen die Helligkeitsverteilung eines Digitalbildes an. Das Histogramm hilft dabei, die richtige Belichtung zu erkennen. Die x-Achse stellt die Helligkeit dar, die y-Achse die Menge an Pixeln.
JPEG | Häufig verwendetes Bildformat mit zwei Vorteilen: Relativ kleine Dateigröße und sehr hohe Kompatibilität. JPEG-Dateien werden mit einer verlustbehafteten Methode komprimiert und eignen sich daher nicht für die Weiterverarbeitung.
Kontrastverhältnis / Anderer Begriff für den Dynamikumfang eines Motivs. Bezieht sich auf das Verhältnis zwischen dunkelstem und hellstem Bereich. Rauschen | Statistische Variationen im Sensorsystem generieren Signalrauschen. Diese Rauschen existiert immer, tritt aber bei höhere ISO-Empfindlichkeitswerten und kleineren Kamerasensoren normalerweise stärker hervor.
Pixel | Digitale Bilder bestehen aus Pixeln, den kleinsten Einheiten. Jedes Pixel hat eine bestimmte Farbe, die entweder durch drei 8- oder 16-Bit Ganzzahlen oder durch Gleitkommazahlen (32-Bit HDR) definiert ist.
PPI | Pixel per Inch. Bezeichnet die Anzahl von Pixeln auf einem Zoll eines Ausdrucks. Nicht zu Verwechseln mit DPI (Dots per Inch).
Raw-Datei | Eine Datei, die die Rohdaten des Kamerasensors enthält und noch keiner Bearbeitung unterzogen wurde.
TIFF | Ein Bildformat, das kleinere Dateigrößen mit verlustfreier Komprimierung verbindet. Es eignet sich sehr gut zur Weiterbearbeitung und zum Drucken, aber nicht für Webseiten.
Tone Mapping | Ein 32-Bit HDR-Bild verarbeiten, so dass dieses auf Bildschirmen und Ausdrucken korrekt angezeigt werden kann.

Weitere Informationen und Hilfe
Weitere Tipps, Techniken, sowie allgemeine Informationen finden Sie in unseren Photomatix FAQ auf der HDRsoft-Webseite.
Wenn Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht in den FAQs finden sollten, können Sie sich gerne an uns wenden. Auf der Photomatix Support-Seite finden Sie unsere Kontaktinformationen.

www.HDRsoft.com